EDITORIAL

Para esta edición el Laboratorio de la Profeco analizó

algunas bebidas alcohólicas como tequila, ron y vodka

con sabor con el objeto de que conozcas su composición

1 R

y la cantidad de azúcares que contienen.

MIDO

NSU

También te presentamos el Estudio de Calidad sobre

Contactos y Clavijas, para que sepas cuáles son las

características de algunos modelos y evites accidentes

eléctricos en casa.

Ricardo Sheffield

3 Revista del CO

Procurador Federal del Consumidor

David Aguilar Romero

Cuidar de la salud es primordial, por ello en Brújula de 202

Coordinador General de Educación y Divulgación

Compra encontrarás cuáles son las frutas y verduras de Diana F. Piedra Flores

temporada, sus precios y cómo aprovecharlas para

mbre

Directora General de Difusión

mantenerte sano, con energía y cuidando tu presupuesto. Complementando el tema, en ptieSe

A Cuidarnos incluimos una guía para l evar una dieta saludable y sostenible.

Víctor Alfredo Carrizal Pérez

Director Editorial

Recuerda que en la Profeco tenemos el compromiso de salvaguardar tu economía y bienestar brindándote información útil para que tus compras sean razonadas, Tania Ovalle Rodríguez

Roberto Paz Amaya

Editora en Jefe

Editor Gráfico

informadas, sostenibles, seguras y saludables.

Azul Rocío Ramírez

J. Esteban Muñiz Hernández

Redactora

Maricarmen Tovar Rodríguez

Diseño

Ernesto Casas Monroy

Departamento de Comunicación Digital

Consejo Editorial

Surit Berenice Romero Domínguez

Alma Laurence Contreras Garibay

Pedro Francisco Rangel Magdaleno

Francisco Javier Chico Goerne Cobian

José de Jesús Montaño Barragán

Maricela Juárez Herrera

Carlos Manuel Orozco Ruiz

Ilse Marianna González Benavides

Ricardo de la Peña Gutiérrez

www.gob.mx/profeco

@Profeco

@RdelConsumidor

@ProfecoOficial

@RevistaDelConsumidorMX

@revistadelconsumidormx

/ProfecoTV

z

Fotografía de portada José Rodríguez Magos y

Colaboradores

Eduardo Rodríguez Nospango.

Alma Delia Beade Ruelas

Eduardo Rodríguez Nospango

Nancy Ortiz Ávila

Alba Orozco Gómez

Elia Marlene Segura Segura

Noel Díaz Ortega

Antonio Reyes Luna

Erika Castillo Escobedo

Rubén Alejandro Aguilar Echeverría

Carlos Cárdenas Ocampo

José Rodríguez Magos

Víctor Saúl Herrera Silva

Carlos Enrique García Soto

José Luis Sandoval

Daniel Aceves

Karina del Carmen Anguiano Chávez

Edgar Araiza Escalera

María Guadalupe Velasco Rodríguez

Las marcas utilizadas en la Revista del Consumidor son con fines informativos y/o comparativos, de conformidad a lo dispuesto por la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial.

Platillo Sabio

Tecnología Doméstica

4

33

8

2

3

vista del CONSUMIDOR Re ENSALADA DE ATÚN

vista del CONSUMIDOR Re

CON VINAGRETA

2023 DE GRANADA

ROMPOPE

2023

e

e

tiembr

tiembr

Sep

Sep

Brújula de Compra

Finanzas Personales

Qué Hacer Si

60

64

66

Entérate cuántas calorías

aportan y sobre todo si

¿PIENSAS

cumplen las especificaciones

COMPRAR EN

UNA CASA DE

establecidas.

EMPEÑO?

EN SEPTIEMBRE

FRUTAS Y

CUIDÁNDOTE

VERDURAS DE

CUIDAS A

TEMPORADA

LOS DEMÁS

Entorno Digital

Profeco Informa

A Cuidarnos

68

72

76

34

GUÍA DE

GUÍAS

OPERADORES

PUBLICIDAD

ALIMENTARIAS

MÓVILES

PARA

Y PLATO DEL

VIRTUALES

BIEN COMER

Conoce sus características y calidad para

evitar descargas eléctricas en tu hogar.

Nadie Afuera

A Libro Abierto

80

82

HISTORIA DEL

NOMBRE Y DE

FRENEMOS LA

LA FUNDACIÓN

GORDOFOBIA

DE MÉXICO

Platillo Sabio

Tecnología Doméstica

4

33

8

2

3

vista del CONSUMIDOR Re ENSALADA DE ATÚN

vista del CONSUMIDOR Re

CON VINAGRETA

2023 DE GRANADA

ROMPOPE

2023

e

e

tiembr

tiembr

Sep

Sep

Brújula de Compra

Finanzas Personales

Qué Hacer Si

60

64

66

Entérate cuántas calorías

aportan y sobre todo si

¿PIENSAS

cumplen las especificaciones

COMPRAR EN

UNA CASA DE

establecidas.

EMPEÑO?

EN SEPTIEMBRE

FRUTAS Y

CUIDÁNDOTE

VERDURAS DE

CUIDAS A

TEMPORADA

LOS DEMÁS

Entorno Digital

Profeco Informa

A Cuidarnos

68

72

76

34

GUÍA DE

GUÍAS

OPERADORES

PUBLICIDAD

ALIMENTARIAS

MÓVILES

PARA

Y PLATO DEL

VIRTUALES

BIEN COMER

Conoce sus características y calidad para

evitar descargas eléctricas en tu hogar.

Nadie Afuera

A Libro Abierto

80

82

HISTORIA DEL

NOMBRE Y DE

FRENEMOS LA

LA FUNDACIÓN

GORDOFOBIA

DE MÉXICO

Te traemos una excelente

Atleta Invitad :

forma de incorporar

Daniel

pescado a tu dieta.

Aceves

Luc

4

ha

5

Ingredientes:

dor Grecorromano

Ensalada:

vista del CONSUMIDOR

• 2 latas de atún en agua, drenado

vista del CONSUMIDOR

Re

Re

• 1 manzana roja picada en cubos

2023

• 2 tz de espinaca cruda picada

2023

e

• 1 ½ tz de champiñones rebanados y cocidos

e

tiembr

• 1 tz de pasta tipo tornillo, cocida

tiembr

Sep

• ½ tz de granos de elote blanco cocidos

Sep

Para la vinagreta:

• El jugo de 3 granadas rojas

• 1 chile habanero picado finamente

• 3 cdas. de vinagre de manzana

• 4 cdas. de miel

• 3 cdas. de aceite de oliva

• 4 cdas. de ajonjolí tostado

• Granos de granada para decorar

Procedimiento:

1. En un tazón integra el atún, la manzana, la

espinaca, los champiñones, los granos de

elote, la pasta y mezcla.

2. Para hacer la vinagreta, mezcla el jugo de

granada con el chile habanero, la miel, el

vinagre y el aceite de oliva. Salpimienta y

reserva.

3. Sirve la ensalada con la vinagreta y decora

con los granos de granada y las semillas de

ajonjolí.

$

221 KCAL

$134

6 porciones 30 minutos

por porción

Fotografía: José Luis Sandoval

IÉN ES QUI

U

ÉN

Q

Si quieres ver esta y otras recetas suscríbete

Consulta de información del 7 al 18 de agosto del

$

Inténtalo en tu casa y etiquétanos en Instagram

E

$

N

S

2023 / Ciudad de México y Área Metropolitana.

#Platil oSabioProfeco y @revistadelconsumidormx.

a nuestro canal de YouTube

LOS PRECIO

Te traemos una excelente

Atleta Invitad :

forma de incorporar

Daniel

pescado a tu dieta.

Aceves

Luc

4

ha

5

Ingredientes:

dor Grecorromano

Ensalada:

vista del CONSUMIDOR

• 2 latas de atún en agua, drenado

vista del CONSUMIDOR

Re

Re

• 1 manzana roja picada en cubos

2023

• 2 tz de espinaca cruda picada

2023

e

• 1 ½ tz de champiñones rebanados y cocidos

e

tiembr

• 1 tz de pasta tipo tornillo, cocida

tiembr

Sep

• ½ tz de granos de elote blanco cocidos

Sep

Para la vinagreta:

• El jugo de 3 granadas rojas

• 1 chile habanero picado finamente

• 3 cdas. de vinagre de manzana

• 4 cdas. de miel

• 3 cdas. de aceite de oliva

• 4 cdas. de ajonjolí tostado

• Granos de granada para decorar

Procedimiento:

1. En un tazón integra el atún, la manzana, la

espinaca, los champiñones, los granos de

elote, la pasta y mezcla.

2. Para hacer la vinagreta, mezcla el jugo de

granada con el chile habanero, la miel, el

vinagre y el aceite de oliva. Salpimienta y

reserva.

3. Sirve la ensalada con la vinagreta y decora

con los granos de granada y las semillas de

ajonjolí.

$

221 KCAL

$134

6 porciones 30 minutos

por porción

Fotografía: José Luis Sandoval

IÉN ES QUI

U

ÉN

Q

Si quieres ver esta y otras recetas suscríbete

Consulta de información del 7 al 18 de agosto del

$

Inténtalo en tu casa y etiquétanos en Instagram

E

$

N

S

2023 / Ciudad de México y Área Metropolitana.

#Platil oSabioProfeco y @revistadelconsumidormx.

a nuestro canal de YouTube

LOS PRECIO

Se siente muy agradecido pues dice que no

podría explicar la existencia de su familia y la

suya sin el tema del deporte y la cultura física,

y mucho menos sin el movimiento olímpico.

6

En la actualidad continúa aportando con su

Daniel

7

experiencia al deporte mexicano, pero desde

diversas trincheras, ya que participa en la

Fundación Alfredo Harp Helú para el Deporte y

preside la Asociación de Medallistas Olímpicos

vista del CONSUMIDOR

Mexicanos.

Re

2023e

tiembr

Aceves

vista del CONSUMIDOR Re

Daniel recomienda encontrar un equilibrio entre

la alimentación y la actividad física, además,

2023 e

piensa que esta cultura de mantener el cuerpo

Sep

Primer latinoamericano en ser medallista

sano debe formar parte de toda la población y no

tiembr

solo de quienes practican algún deporte. “Hacer

Sep

olímpico en lucha grecorromana.

ejercicio treinta minutos, cinco veces a la semana

y acompañado de una buena alimentación es

lo ideal, pero sin una restricción total porque

Tiempo de lectura: 2 minutos 30 segundos.

al final a todos nos gustan los antojitos y la

extraordinaria comida mexicana”.

Daniel comenzó a practicar la lucha olímpica

Bailen, caminen,

grecorromana, no solo por la influencia de su

papá, Bobby Bonales uno de los gladiadores más

suban escaleras,

importantes en los años treinta, cuarenta y cincuenta

del siglo pasado, sino también porque desde niño

supo que quería ser luchador y sentía vocación por

anden en bicicleta

esta disciplina. Inició en este deporte junto a su

hermano Roberto, y narra que se dieron cuenta que

o en patines, la

para ser luchador había que ser primero un atleta, lo

que implicaba hacer ejercicio con pesas, correr, nadar,

jugar basquetbol o futbol. “Creo que me enamoró no

actividad física y

solo la historia de la lucha olímpica, sino sobre todo

su práctica”

una alimentación

Participó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles

1984, donde obtuvo la medalla de plata para México.

sana mejorarán su

Su triunfo marcó un momento histórico, pues fue el

primer medallista hispanoparlante y latinoamericano

vida y su salud

que se hizo acreedor de una presea en la lucha

grecorromana. Recordar estos Juegos Olímpicos es

una manera de revivir un sueño, para él no existe un

deportista que no aspire a ser un atleta olímpico.

Fotografía: José Rodríguez Magos

Se siente muy agradecido pues dice que no

podría explicar la existencia de su familia y la

suya sin el tema del deporte y la cultura física,

y mucho menos sin el movimiento olímpico.

6

En la actualidad continúa aportando con su

Daniel

7

experiencia al deporte mexicano, pero desde

diversas trincheras, ya que participa en la

Fundación Alfredo Harp Helú para el Deporte y

preside la Asociación de Medallistas Olímpicos

vista del CONSUMIDOR

Mexicanos.

Re

2023e

tiembr

Aceves

vista del CONSUMIDOR Re

Daniel recomienda encontrar un equilibrio entre

la alimentación y la actividad física, además,

2023 e

piensa que esta cultura de mantener el cuerpo

Sep

Primer latinoamericano en ser medallista

sano debe formar parte de toda la población y no

tiembr

solo de quienes practican algún deporte. “Hacer

Sep

olímpico en lucha grecorromana.

ejercicio treinta minutos, cinco veces a la semana

y acompañado de una buena alimentación es

lo ideal, pero sin una restricción total porque

Tiempo de lectura: 2 minutos 30 segundos.

al final a todos nos gustan los antojitos y la

extraordinaria comida mexicana”.

Daniel comenzó a practicar la lucha olímpica

Bailen, caminen,

grecorromana, no solo por la influencia de su

papá, Bobby Bonales uno de los gladiadores más

suban escaleras,

importantes en los años treinta, cuarenta y cincuenta

del siglo pasado, sino también porque desde niño

supo que quería ser luchador y sentía vocación por

anden en bicicleta

esta disciplina. Inició en este deporte junto a su

hermano Roberto, y narra que se dieron cuenta que

o en patines, la

para ser luchador había que ser primero un atleta, lo

que implicaba hacer ejercicio con pesas, correr, nadar,

jugar basquetbol o futbol. “Creo que me enamoró no

actividad física y

solo la historia de la lucha olímpica, sino sobre todo

su práctica”

una alimentación

Participó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles

1984, donde obtuvo la medalla de plata para México.

sana mejorarán su

Su triunfo marcó un momento histórico, pues fue el

primer medallista hispanoparlante y latinoamericano

vida y su salud

que se hizo acreedor de una presea en la lucha

grecorromana. Recordar estos Juegos Olímpicos es

una manera de revivir un sueño, para él no existe un

deportista que no aspire a ser un atleta olímpico.

Fotografía: José Rodríguez Magos

TEQUILA,

8

9

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

RON Y VODKA

Re

Re

2023

2023

e

e

tiembr

tiembr

Sep

Sep

CON SABOR

Entérate cuántas calorías aportan y sobre todo si cumplen

las especificaciones establecidas.

Tiempo de lectura: 15 minutos.

En el mercado existe una amplia

variedad de bebidas alcohólicas,

dentro de ellas se encuentran pro-

ductos que se denominan:

• Tequila con sabor

• Ron con sabor

• Vodka con sabor

NORMATIVIDAD

• NOM-002-SCFI-2011. Productos preenvasados.

Contenido Neto. Tolerancias y Métodos de

Verificación.

FICHA TÉCNICA

• NOM-142-SSA1/SCFI-2014.

Periodo del estudio:

Bebidas alcohólicas.

del 12 de abril al 14 de julio del 2023.

Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y

comercial.

Periodo de adquisición del producto:

• NOM-006-SCFI-2012.

del 12 de abril al 21 de junio del 2023.

Bebidas alcohólicas-Tequila-

Especificaciones.

Marcas analizadas: 22.

• NMX-V-019-NORMEX-2016. Bebidas alcohólicas

Pruebas realizadas: 276.

destiladas-Vodka-Denominación, etiquetado y

especificaciones.

• NMX-V-002-NORMEX-2010. Bebidas alcohólicas

destiladas–Ron–Denominación, etiquetado, y

especificaciones.

TEQUILA,

8

9

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

RON Y VODKA

Re

Re

2023

2023

e

e

tiembr

tiembr

Sep

Sep

CON SABOR

Entérate cuántas calorías aportan y sobre todo si cumplen

las especificaciones establecidas.

Tiempo de lectura: 15 minutos.

En el mercado existe una amplia

variedad de bebidas alcohólicas,

dentro de ellas se encuentran pro-

ductos que se denominan:

• Tequila con sabor

• Ron con sabor

• Vodka con sabor

NORMATIVIDAD

• NOM-002-SCFI-2011. Productos preenvasados.

Contenido Neto. Tolerancias y Métodos de

Verificación.

FICHA TÉCNICA

• NOM-142-SSA1/SCFI-2014.

Periodo del estudio:

Bebidas alcohólicas.

del 12 de abril al 14 de julio del 2023.

Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y

comercial.

Periodo de adquisición del producto:

• NOM-006-SCFI-2012.

del 12 de abril al 21 de junio del 2023.

Bebidas alcohólicas-Tequila-

Especificaciones.

Marcas analizadas: 22.

• NMX-V-019-NORMEX-2016. Bebidas alcohólicas

Pruebas realizadas: 276.

destiladas-Vodka-Denominación, etiquetado y

especificaciones.

• NMX-V-002-NORMEX-2010. Bebidas alcohólicas

destiladas–Ron–Denominación, etiquetado, y

especificaciones.

ALCOHOL Y JUVENTUD

El 8 de mayo del 2018 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto que establece el 15 de noviembre como el “Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas” para crear conciencia sobre los efectos negativos que produce el alcohol en la salud de niñas, niños y adolescentes y generar alternativas desde y hacia los jóvenes para que exploren opciones de vida libres de alcohol7.

10

11

TEQUILA

RON

VODKA

TRAGO ESTÁNDAR

CONSUMO DE RIESGO

vista del CONSUMIDOR

Bebida alcohólica regional

Bebida alcohólica obtenida

Se obtiene de la destilación

Se emplea para determinar una cantidad fija de eta-

Es un patrón de consumo de alcohol que aumenta el

vista del CONSUMIDOR

Re

obtenida de la destilación de

de la destilación de mostos

de mostos provenientes de

Re

nol puro por trago. Establecer y saber utilizar dicha

riesgo de consecuencias adversas para la salud si el

mostos preparados directamente

fermentados1 preparados

productos vegetales sometidos

2023

medida ofrece la posibilidad de contabilizar con

hábito del consumo persiste. La Organización Mun-

2023

e

de lo extraído de las cabezas de

únicamente con azúcares

a destilación y rectificación, la

precisión cuánto bebe una persona o una población8.

dial de la Salud (OMS) lo describe como el consumo

e

Agave de la especie tequilana

provenientes de la caña

cual puede ser total, pudiendo

También se le conoce como Unidad de Bebida

regular9.

tiembr

weber variedad azul, de un

de azúcar.

ser tratada con carbón activado

tiembr

Sep

Estándar (UBE).

Sep

productor autorizado y en el

u otros adsorbentes permitidos

100 g

100 g

territorio de la Declaración General

en el Acuerdo correspondiente

de Protección a la Denominación

de la Secretaría de Salud con

de origen "Tequila”.

objeto de proporcionar o

reepik

Referencias internacionales de una bebida

estándar

intensificar su color, aroma y/o sabor.

F

bre) /

60 g

¿CON QUÉ SE LES DA SABOR, COLOR Y OLOR?

40 g

olinero (hom

Con el objeto de proporcionar o intensificar su color, aroma y/o sabor, la Secretaría de Salud permite que a estas bebidas se les añada lo siguiente2: ujer) / luis_m

Europa

Estados Unidos

y Canadá

México

Tequila3

Ron4

Vodka5

Mujeres

0

0

Hombres

drobotdean (m

10 g

13 g

• Edulcorantes

• Productos vegetales naturales

• Edulcorantes

De 12 a 14 g

• Colorantes

• Productos de origen animal

• Colorantes

de alcohol10

de alcohol

de alcohol11

de 20 a 40 g

de 40 a 60 g

• Aromatizantes

• Aditivos

• Aromatizantes

diarios de alcohol

diarios de alcohol

• Saborizantes

• Saborizantes

Fotografías: e

CONSUMO MODERADO

RIESGOS AL CONSUMIR ALCOHOL

La guía Prevención del consumo de alcohol en el trabajo,

emitida por la Secretaría de Salud y la Comisión Nacio-

• Es considerado uno de los principales

• Su consumo excesivo se asocia con más

nal contra las Adicciones dentro de la Estrategia Nacional

factores de riesgo de discapacidad y de

de 200 enfermedades y lesiones.

para la Prevención de Adicciones12, sirve para orientarnos

muerte prematura.

sobre este tema .

• Es responsable de causar problemas y

• Provoca dependencia.

daños sociales, mentales y emocionales6.

1 Líquido azucarado procedente del prensado o estrujado de las uvas, frutas y/o de otros productos vegetales. Revista del Consumidor edición septiembre 2021, p.16, en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/668962/ESTUDIO_DE_CALIDAD_BEBIDAS_ALCOHOLICAS_DESTILADAS_Y_LICORES.pdf 7 Consumo excesivo de alcohol entre jóvenes mexicanos, en https://www.insp.mx/avisos/consumo-excesivo-de-alcohol-entre-jovenes-mexicanos 2 ACUERDO por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos,bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, 8 El trago estándar en México: una herramienta para la prevención del uso nocivo del alcohol, en https://dof.gob.mx/nota_detal e_popup.php?codigo=5259470

en https://multipress.com.mx/lanzamientos/el-trago-estandar-en-mexico-una-herramienta-para-la-prevencion-del-uso-nocivo-del-alcohol/

3 NOM-006-SCFI-2012. Bebidas alcohólicas-Tequila-Especificaciones, en https://www.dof.gob.mx/nota_detal e.php?codigo=5282165&fecha=13/12/2012#gsc.tab=0

9 Aumenta el consumo de alcohol entre jóvenes, en https://www.gob.mx/salud/articulos/aumenta-el-consumo-de-alcohol-entre-jovenes#:~:text=litros%20per%20c%C3%A1pi-4 NMX-V-002-NORMEX-2010. Bebidas alcohólicas destiladas-Ron-Denominación, etiquetado y especificaciones, ta.-,Una%20bebida%20alcoh%C3%B3lica%20est%C3%A1ndar%20contiene%20entre%2012%20y%2015%20gramos,y%20el%20hombre%2C%2060%20gramos en https://dof.gob.mx/nota_detal e.php?codigo=5141312&fecha=30/04/2010#gsc.tab=0

10 Aunque no en todos los países de la región existe una definición de bebida estándar.

5 NMX-V-019-NORMEX-2016. Bebidas destiladas alcohólicas-Vodka-Denominación, etiquetado y especificaciones, 11 La NOM-142-SSA1/SCFI-2014, Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial indica en el numeral 9.4.1.2.1 con fines de etiquetado para en https://dof.gob.mx/nota_detal e.php?codigo=5469375&fecha=19/01/2017#gsc.tab=0

declaración de contenido energético estable tamaños de porción de bebida estándar, con aproximadamente 13 g de alcohol.

6 Alcoholismo: una relación tóxica, en https://www.insp.mx/avisos/5128-dia-uso-nocivo-alcohol.html 12 Prevención del consumo de alcohol en el trabajo, en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/566347/Guia_Prevension_de_Consumo_Alcohol_Trabajo_2019.pdf.

ALCOHOL Y JUVENTUD

El 8 de mayo del 2018 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto que establece el 15 de noviembre como el “Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas” para crear conciencia sobre los efectos negativos que produce el alcohol en la salud de niñas, niños y adolescentes y generar alternativas desde y hacia los jóvenes para que exploren opciones de vida libres de alcohol7.

10

11

TEQUILA

RON

VODKA

TRAGO ESTÁNDAR

CONSUMO DE RIESGO

vista del CONSUMIDOR

Bebida alcohólica regional

Bebida alcohólica obtenida

Se obtiene de la destilación

Se emplea para determinar una cantidad fija de eta-

Es un patrón de consumo de alcohol que aumenta el

vista del CONSUMIDOR

Re

obtenida de la destilación de

de la destilación de mostos

de mostos provenientes de

Re

nol puro por trago. Establecer y saber utilizar dicha

riesgo de consecuencias adversas para la salud si el

mostos preparados directamente

fermentados1 preparados

productos vegetales sometidos

2023

medida ofrece la posibilidad de contabilizar con

hábito del consumo persiste. La Organización Mun-

2023

e

de lo extraído de las cabezas de

únicamente con azúcares

a destilación y rectificación, la

precisión cuánto bebe una persona o una población8.

dial de la Salud (OMS) lo describe como el consumo

e

Agave de la especie tequilana

provenientes de la caña

cual puede ser total, pudiendo

También se le conoce como Unidad de Bebida

regular9.

tiembr

weber variedad azul, de un

de azúcar.

ser tratada con carbón activado

tiembr

Sep

Estándar (UBE).

Sep

productor autorizado y en el

u otros adsorbentes permitidos

100 g

100 g

territorio de la Declaración General

en el Acuerdo correspondiente

de Protección a la Denominación

de la Secretaría de Salud con

de origen "Tequila”.

objeto de proporcionar o

reepik

Referencias internacionales de una bebida

estándar

intensificar su color, aroma y/o sabor.

F

bre) /

60 g

¿CON QUÉ SE LES DA SABOR, COLOR Y OLOR?

40 g

olinero (hom

Con el objeto de proporcionar o intensificar su color, aroma y/o sabor, la Secretaría de Salud permite que a estas bebidas se les añada lo siguiente2: ujer) / luis_m

Europa

Estados Unidos

y Canadá

México

Tequila3

Ron4

Vodka5

Mujeres

0

0

Hombres

drobotdean (m

10 g

13 g

• Edulcorantes

• Productos vegetales naturales

• Edulcorantes

De 12 a 14 g

• Colorantes

• Productos de origen animal

• Colorantes

de alcohol10

de alcohol

de alcohol11

de 20 a 40 g

de 40 a 60 g

• Aromatizantes

• Aditivos

• Aromatizantes

diarios de alcohol

diarios de alcohol

• Saborizantes

• Saborizantes

Fotografías: e

CONSUMO MODERADO

RIESGOS AL CONSUMIR ALCOHOL

La guía Prevención del consumo de alcohol en el trabajo,

emitida por la Secretaría de Salud y la Comisión Nacio-

• Es considerado uno de los principales

• Su consumo excesivo se asocia con más

nal contra las Adicciones dentro de la Estrategia Nacional

factores de riesgo de discapacidad y de

de 200 enfermedades y lesiones.

para la Prevención de Adicciones12, sirve para orientarnos

muerte prematura.

sobre este tema .

• Es responsable de causar problemas y

• Provoca dependencia.

daños sociales, mentales y emocionales6.

1 Líquido azucarado procedente del prensado o estrujado de las uvas, frutas y/o de otros productos vegetales. Revista del Consumidor edición septiembre 2021, p.16, en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/668962/ESTUDIO_DE_CALIDAD_BEBIDAS_ALCOHOLICAS_DESTILADAS_Y_LICORES.pdf 7 Consumo excesivo de alcohol entre jóvenes mexicanos, en https://www.insp.mx/avisos/consumo-excesivo-de-alcohol-entre-jovenes-mexicanos 2 ACUERDO por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos,bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, 8 El trago estándar en México: una herramienta para la prevención del uso nocivo del alcohol, en https://dof.gob.mx/nota_detal e_popup.php?codigo=5259470

en https://multipress.com.mx/lanzamientos/el-trago-estandar-en-mexico-una-herramienta-para-la-prevencion-del-uso-nocivo-del-alcohol/

3 NOM-006-SCFI-2012. Bebidas alcohólicas-Tequila-Especificaciones, en https://www.dof.gob.mx/nota_detal e.php?codigo=5282165&fecha=13/12/2012#gsc.tab=0

9 Aumenta el consumo de alcohol entre jóvenes, en https://www.gob.mx/salud/articulos/aumenta-el-consumo-de-alcohol-entre-jovenes#:~:text=litros%20per%20c%C3%A1pi-4 NMX-V-002-NORMEX-2010. Bebidas alcohólicas destiladas-Ron-Denominación, etiquetado y especificaciones, ta.-,Una%20bebida%20alcoh%C3%B3lica%20est%C3%A1ndar%20contiene%20entre%2012%20y%2015%20gramos,y%20el%20hombre%2C%2060%20gramos en https://dof.gob.mx/nota_detal e.php?codigo=5141312&fecha=30/04/2010#gsc.tab=0

10 Aunque no en todos los países de la región existe una definición de bebida estándar.

5 NMX-V-019-NORMEX-2016. Bebidas destiladas alcohólicas-Vodka-Denominación, etiquetado y especificaciones, 11 La NOM-142-SSA1/SCFI-2014, Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial indica en el numeral 9.4.1.2.1 con fines de etiquetado para en https://dof.gob.mx/nota_detal e.php?codigo=5469375&fecha=19/01/2017#gsc.tab=0

declaración de contenido energético estable tamaños de porción de bebida estándar, con aproximadamente 13 g de alcohol.

6 Alcoholismo: una relación tóxica, en https://www.insp.mx/avisos/5128-dia-uso-nocivo-alcohol.html 12 Prevención del consumo de alcohol en el trabajo, en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/566347/Guia_Prevension_de_Consumo_Alcohol_Trabajo_2019.pdf.

CONOCE EL ESTUDIO

SE ANALIZARON 22 PRODUCTOS:

Información que debe contener la etiqueta

12

13

Tequila con sabor

Rones con sabor

Vodkas con sabor

Marca

Lote

LAS PRUEBAS

Se entiende por marca todo

La cantidad de un producto

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

signo perceptible por los

elaborado en un mismo ciclo,

Re

Re

sentidos y susceptible de

integrado por unidades

2023

Información al consumidor

representarse, de manera que

homogéneas e identificado

2023

e

permita determinar el objeto

con un código específico.

e

Se verificó que la información que ostenta el etiquetado

• Contenido de alcohol

claro y precio de la protección,

tiembr

tiembr

fuera veraz y se revisó que las etiquetas cumplieran

• Lote

Sep

que distinga productos o

País de origen

Sep

con los requisitos de la norma de referencia*, incluyendo:

• Razón social

servicios de otros de su misma

La leyenda Hecho en México

• Domicilio fiscal del productor o responsable

especie o clase en el mercado.

o Producto de México o el

• Marca comercial

de la fabricación para productos nacionales (Razón social)

gráfico de indicación de

• Nombre o denominación genérica

y domicilio fiscal del importador

procedencia es información

• Contenido neto

• Leyendas precautorias: "EL ABUSO EN EL

opcional.

• Lista de ingredientes en orden cuantitativo

CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES NOCIVO

Nombre o

decreciente

PARA LA SALUD"

Denominación

Razón social y

• Leyenda que identifique el país de origen

• Símbolos de prohibición

Descripción del producto

domicilio fiscal

o nombre del producto

L.754988B12

L.754988B12

Del productor o responsable

descrito en alguna norma.

de la fabricación para productos

RINCONCITO

RINCONCITO

Contenido neto

Contenido de componentes

nacionales, y en importados

VODKA SABOR CEREZA

VODKA SABOR CEREZA

razón social y domicilio fiscal

Se verificó que cumplieran con la cantidad de producto

volátiles

Hecho en México

Hecho en México

del importador.

indicado en la etiqueta.

Contenido Alcohólico

Bebidas CLK, S.A. de C.V

Bebidas CLK, S.A. de C.V.

.

Tales como metanol, alcoholes superiores y aldehídos,

Cantidad de etanol por 100

Av Av. Sur N

. Sur N0.

0. 2 CDMX, México

2 CDMX, México

los cuales son parte de las bebidas alcohólicas, verifi-

C.P C.P. 07754

. 07754

Símbolos y Leyendas

ml de producto. Por ciento de

cando que no rebasaran los límites establecidos por la

alcohol en volumen a 20

Obligatorias de

OC.

Secretaría de Salud en la norma de referencia*.

prohibición

El etiquetado de las bebidas

Cont. Net.

EL

EL ABUSO EN EL

ABUSO EN EL

CONSUMO DE ESTE

Cont. Net.

CONSUMO DE ESTE

PRODUCT

PRODUCT

O ES NOCIVO P

O ES NOCIVO PARA ARA

LA

LA SALUD

SALUD

alcohólicas deberá ostentar

Azúcares

Extracto seco

Contenido Neto

40% Alc. V

40% Alc. Vol. ol.

759 ml

759 ml

la leyenda precautoria “EL

Cantidad de producto pre-

ABUSO EN EL CONSUMO DE

Se precisó la cantidad de azúcares totales en las

Se determinó la cantidad de extracto seco, esto es la

envasado que permanece

ESTE PRODUCTO ES NOCIVO

bebidas alcohólicas con sabor, así como si se trataba

cantidad de componentes no volátiles (aquellos que no

después de que se han hecho

PARA LA SALUD”, además

de fructosa, glucosa, sacarosa o mezclas de ellas.

se evaporan), como azúcares o aditivos, ya sean propios

todas las deducciones de tara

deberán incluirse los símbolos

de las bebidas o adicionados. Para estos productos la

cuando sea el caso.

de prohibición.

norma de referencia** establece un máximo de 85 g/L.

Contenido de alcohol

Contenido energético

SÍMBOLOS OBLIGATORIOS DE PROHIBICIÓN

(etanol)

Los símbolos a utilizar en bebidas de medio y alto contenido alcohólico son: Se calculó el aporte calórico que dan 100 ml de

producto, considerando que:

Se verificó que se cumpliera con la normatividad así como

Símbolo 1

Símbolo 2

Símbolo 3

con su declaración, aplicando la tolerancia permitida por la Prohibición de

Prohibición de

Prohibición de

• Cada mililitro de alcohol aporta 5.5 kcal.

norma de referencia*, entre el valor declarado y el valor

consumo en

consumo por

conducción bajo

• Cada gramo de azúcares aporta 4 kcal.

obtenido analíticamente de 0.5% alcohol en volumen, esto

menores de 18

mujeres

los influjos del

para comprobar lo declarado en la etiqueta.

años:

embarazadas:

alcohol:

*NOM-142-SSA1/SCFI-2014. Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial.

**NMX-V-002-NORMEX-2010. Bebidas alcohólicas destiladas–Ron–Denominación, etiquetado, y especificaciones.

CONOCE EL ESTUDIO

SE ANALIZARON 22 PRODUCTOS:

Información que debe contener la etiqueta

12

13

Tequila con sabor

Rones con sabor

Vodkas con sabor

Marca

Lote

LAS PRUEBAS

Se entiende por marca todo

La cantidad de un producto

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

signo perceptible por los

elaborado en un mismo ciclo,

Re

Re

sentidos y susceptible de

integrado por unidades

2023

Información al consumidor

representarse, de manera que

homogéneas e identificado

2023

e

permita determinar el objeto

con un código específico.

e

Se verificó que la información que ostenta el etiquetado

• Contenido de alcohol

claro y precio de la protección,

tiembr

tiembr

fuera veraz y se revisó que las etiquetas cumplieran

• Lote

Sep

que distinga productos o

País de origen

Sep

con los requisitos de la norma de referencia*, incluyendo:

• Razón social

servicios de otros de su misma

La leyenda Hecho en México

• Domicilio fiscal del productor o responsable

especie o clase en el mercado.

o Producto de México o el

• Marca comercial

de la fabricación para productos nacionales (Razón social)

gráfico de indicación de

• Nombre o denominación genérica

y domicilio fiscal del importador

procedencia es información

• Contenido neto

• Leyendas precautorias: "EL ABUSO EN EL

opcional.

• Lista de ingredientes en orden cuantitativo

CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES NOCIVO

Nombre o

decreciente

PARA LA SALUD"

Denominación

Razón social y

• Leyenda que identifique el país de origen

• Símbolos de prohibición

Descripción del producto

domicilio fiscal

o nombre del producto

L.754988B12

L.754988B12

Del productor o responsable

descrito en alguna norma.

de la fabricación para productos

RINCONCITO

RINCONCITO

Contenido neto

Contenido de componentes

nacionales, y en importados

VODKA SABOR CEREZA

VODKA SABOR CEREZA

razón social y domicilio fiscal

Se verificó que cumplieran con la cantidad de producto

volátiles

Hecho en México

Hecho en México

del importador.

indicado en la etiqueta.

Contenido Alcohólico

Bebidas CLK, S.A. de C.V

Bebidas CLK, S.A. de C.V.

.

Tales como metanol, alcoholes superiores y aldehídos,

Cantidad de etanol por 100

Av Av. Sur N

. Sur N0.

0. 2 CDMX, México

2 CDMX, México

los cuales son parte de las bebidas alcohólicas, verifi-

C.P C.P. 07754

. 07754

Símbolos y Leyendas

ml de producto. Por ciento de

cando que no rebasaran los límites establecidos por la

alcohol en volumen a 20

Obligatorias de

OC.

Secretaría de Salud en la norma de referencia*.

prohibición

El etiquetado de las bebidas

Cont. Net.

EL

EL ABUSO EN EL

ABUSO EN EL

CONSUMO DE ESTE

Cont. Net.

CONSUMO DE ESTE

PRODUCT

PRODUCT

O ES NOCIVO P

O ES NOCIVO PARA ARA

LA

LA SALUD

SALUD

alcohólicas deberá ostentar

Azúcares

Extracto seco

Contenido Neto

40% Alc. V

40% Alc. Vol. ol.

759 ml

759 ml

la leyenda precautoria “EL

Cantidad de producto pre-

ABUSO EN EL CONSUMO DE

Se precisó la cantidad de azúcares totales en las

Se determinó la cantidad de extracto seco, esto es la

envasado que permanece

ESTE PRODUCTO ES NOCIVO

bebidas alcohólicas con sabor, así como si se trataba

cantidad de componentes no volátiles (aquellos que no

después de que se han hecho

PARA LA SALUD”, además

de fructosa, glucosa, sacarosa o mezclas de ellas.

se evaporan), como azúcares o aditivos, ya sean propios

todas las deducciones de tara

deberán incluirse los símbolos

de las bebidas o adicionados. Para estos productos la

cuando sea el caso.

de prohibición.

norma de referencia** establece un máximo de 85 g/L.

Contenido de alcohol

Contenido energético

SÍMBOLOS OBLIGATORIOS DE PROHIBICIÓN

(etanol)

Los símbolos a utilizar en bebidas de medio y alto contenido alcohólico son: Se calculó el aporte calórico que dan 100 ml de

producto, considerando que:

Se verificó que se cumpliera con la normatividad así como

Símbolo 1

Símbolo 2

Símbolo 3

con su declaración, aplicando la tolerancia permitida por la Prohibición de

Prohibición de

Prohibición de

• Cada mililitro de alcohol aporta 5.5 kcal.

norma de referencia*, entre el valor declarado y el valor

consumo en

consumo por

conducción bajo

• Cada gramo de azúcares aporta 4 kcal.

obtenido analíticamente de 0.5% alcohol en volumen, esto

menores de 18

mujeres

los influjos del

para comprobar lo declarado en la etiqueta.

años:

embarazadas:

alcohol:

*NOM-142-SSA1/SCFI-2014. Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial.

**NMX-V-002-NORMEX-2010. Bebidas alcohólicas destiladas–Ron–Denominación, etiquetado, y especificaciones.

Precios Promedio de Tequila con Sabor, Ron con

IÉN ES QUIÉ

TEQUILA CON SABOR

RON CON SABOR

U

N

Q

Sabor y Vodka con Sabor en la Ciudad de México y

$ E

$

Zona Metropolitana, Cancún, Cuernavaca y Hermo-

N

S

LOS PRECIO

sillo, levantados del 7 al 11 de agosto del 2023.

Precio por envase.

DON RAMÓN

Componentes

BACARDI

Componentes

Tamarindo/

Información

Contenido neto

Volátiles

RASPBERRY

Información

Contenido neto

Volátiles

14

México/ 750 ml

Frambuesa/

15

Contenido alcohólico

México/ 750 ml

Contenido alcohólico

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

$238 0.8%

4%

0%

Declara

4.6%

3.3%

0%

Declara

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

35%

35%

vista del CONSUMIDOR Re

$229

vista del CONSUMIDOR Re

Alc. Vol.

Alc. Vol.

2023

2023

e

Extracto

Contenido

Contiene

Extracto

Contenido

Contiene

e

Azúcares

Azúcares

Seco

energético

Seco

energético

tiembr

4.8%

51.8

213 kcal

35.19%

7.9%

tiembr

84.7

226 kcal

35.33%

Sep

Sep

(m/v)

(m/v)

g/L

/100 ml

g/L

Alc. Vol.

/100 ml

Alc. Vol.

BACARDI SPICED

Componentes

Especias/

Información

Contenido neto

Volátiles

México/ 750 ml

Contenido alcohólico

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

$213

1.1%

0.8%

0%

Declara

(m/v)

(m/v)

(m/v)

35%

Alc. Vol.

Extracto

Contenido

Contiene

Azúcares

2%

Seco

energético

24.5

202 kcal

35.26%

(m/v)

g/L

/100 ml

Alc. Vol.

Productos ordenados alfabéticamente.

Precios Promedio de Tequila con Sabor, Ron con

IÉN ES QUIÉ

TEQUILA CON SABOR

RON CON SABOR

U

N

Q

Sabor y Vodka con Sabor en la Ciudad de México y

$ E

$

Zona Metropolitana, Cancún, Cuernavaca y Hermo-

N

S

LOS PRECIO

sillo, levantados del 7 al 11 de agosto del 2023.

Precio por envase.

DON RAMÓN

Componentes

BACARDI

Componentes

Tamarindo/

Información

Contenido neto

Volátiles

RASPBERRY

Información

Contenido neto

Volátiles

14

México/ 750 ml

Frambuesa/

15

Contenido alcohólico

México/ 750 ml

Contenido alcohólico

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

$238 0.8%

4%

0%

Declara

4.6%

3.3%

0%

Declara

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

35%

35%

vista del CONSUMIDOR Re

$229

vista del CONSUMIDOR Re

Alc. Vol.

Alc. Vol.

2023

2023

e

Extracto

Contenido

Contiene

Extracto

Contenido

Contiene

e

Azúcares

Azúcares

Seco

energético

Seco

energético

tiembr

4.8%

51.8

213 kcal

35.19%

7.9%

tiembr

84.7

226 kcal

35.33%

Sep

Sep

(m/v)

(m/v)

g/L

/100 ml

g/L

Alc. Vol.

/100 ml

Alc. Vol.

BACARDI SPICED

Componentes

Especias/

Información

Contenido neto

Volátiles

México/ 750 ml

Contenido alcohólico

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

$213

1.1%

0.8%

0%

Declara

(m/v)

(m/v)

(m/v)

35%

Alc. Vol.

Extracto

Contenido

Contiene

Azúcares

2%

Seco

energético

24.5

202 kcal

35.26%

(m/v)

g/L

/100 ml

Alc. Vol.

Productos ordenados alfabéticamente.

Precios Promedio de Tequila con Sabor, Ron con

IÉN ES QUIÉ

RON CON SABOR

U

N

Q

Sabor y Vodka con Sabor en la Ciudad de México y

$ E

$

Zona Metropolitana, Cancún, Cuernavaca y Hermo-

N

S

LOS PRECIO

sillo, levantados del 7 al 11 de agosto del 2023.

Precio por envase.

BARAIMA

Componentes

BARAIMA

Componentes

Limón/

Información

Contenido neto

Volátiles

Tamarindo/

Información

Contenido neto

Volátiles

16

Colombia

Colombia

17

envasado en México/

envasado en México/

Contenido alcohólico

Contenido alcohólico

750 ml

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

750 ml

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

5.3%

3.8%

0%

Declara

5.1%

3.6%

0%

Declara

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

35%

35%

vista del CONSUMIDOR

$219

$219

vista del CONSUMIDOR

Re

Re

Alc. Vol.

Alc. Vol.

2023

2023

e

Extracto

Contenido

Contiene

Extracto

Contenido

Contiene

e

Azúcares

Azúcares

Seco

energético

Seco

energético

tiembr

9.1%

95.4

226 kcal

34.62%

8.7%

tiembr

93.7

224 kcal

34.32%

Sep

Sep

(m/v)

(m/v)

g/L

/100 ml

g/L

Alc. Vol.

/100 ml

Alc. Vol.

Contiene más extracto seco del que establece la

• No cumple con el contenido alcohólico declarado.

norma mexicana*.

• Contiene más extracto seco del que establece la

norma mexicana*.

BARAIMA

Componentes

Frambuesa/

Información

Contenido neto

Volátiles

Colombia

envasado en México/

Contenido alcohólico

750 ml

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

Declara

$219 5.2%

3.8%

0%

(m/v)

(m/v)

(m/v)

35%

Alc. Vol.

Extracto

Contenido

Contiene

Azúcares

9%

Seco

energético

100.5

229 kcal

35.12%

(m/v)

g/L

/100 ml

Alc. Vol.

Contiene más extracto seco del que establece la

ik

norma mexicana*.

o / Freep

8Phot

ografías:

Fot

*El máximo de contenido extracto seco que indica la NMX-V-002-NORMEX-2010 es de 85 g/L. Aunque no son obligatorias, las Normas Mexicanas son un referente de calidad de los productos y serviciosde que se traten, particularmente para la protección y orientación de los consumidores.

Precios Promedio de Tequila con Sabor, Ron con

IÉN ES QUIÉ

RON CON SABOR

U

N

Q

Sabor y Vodka con Sabor en la Ciudad de México y

$ E

$

Zona Metropolitana, Cancún, Cuernavaca y Hermo-

N

S

LOS PRECIO

sillo, levantados del 7 al 11 de agosto del 2023.

Precio por envase.

BARAIMA

Componentes

BARAIMA

Componentes

Limón/

Información

Contenido neto

Volátiles

Tamarindo/

Información

Contenido neto

Volátiles

16

Colombia

Colombia

17

envasado en México/

envasado en México/

Contenido alcohólico

Contenido alcohólico

750 ml

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

750 ml

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

5.3%

3.8%

0%

Declara

5.1%

3.6%

0%

Declara

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

35%

35%

vista del CONSUMIDOR

$219

$219

vista del CONSUMIDOR

Re

Re

Alc. Vol.

Alc. Vol.

2023

2023

e

Extracto

Contenido

Contiene

Extracto

Contenido

Contiene

e

Azúcares

Azúcares

Seco

energético

Seco

energético

tiembr

9.1%

95.4

226 kcal

34.62%

8.7%

tiembr

93.7

224 kcal

34.32%

Sep

Sep

(m/v)

(m/v)

g/L

/100 ml

g/L

Alc. Vol.

/100 ml

Alc. Vol.

Contiene más extracto seco del que establece la

• No cumple con el contenido alcohólico declarado.

norma mexicana*.

• Contiene más extracto seco del que establece la

norma mexicana*.

BARAIMA

Componentes

Frambuesa/

Información

Contenido neto

Volátiles

Colombia

envasado en México/

Contenido alcohólico

750 ml

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

Declara

$219 5.2%

3.8%

0%

(m/v)

(m/v)

(m/v)

35%

Alc. Vol.

Extracto

Contenido

Contiene

Azúcares

9%

Seco

energético

100.5

229 kcal

35.12%

(m/v)

g/L

/100 ml

Alc. Vol.

Contiene más extracto seco del que establece la

ik

norma mexicana*.

o / Freep

8Phot

ografías:

Fot

*El máximo de contenido extracto seco que indica la NMX-V-002-NORMEX-2010 es de 85 g/L. Aunque no son obligatorias, las Normas Mexicanas son un referente de calidad de los productos y serviciosde que se traten, particularmente para la protección y orientación de los consumidores.

Precios Promedio de Tequila con Sabor, Ron con

IÉN ES QUIÉ

VODKA CON SABOR

U

N

Q

Sabor y Vodka con Sabor en la Ciudad de México y

$ E

$

Zona Metropolitana, Cancún, Cuernavaca y Hermo-

N

S

LOS PRECIO

sillo, levantados del 7 al 11 de agosto del 2023.

Precio por envase.

ABSOLUT LIME

Componentes

ABSOLUT

Componentes

Limón/

Información

Contenido neto

Información

Contenido neto

Volátiles

Volátiles

RASPBERRY

18

Suecia/ 750 ml

Frambuesas/

19

Contenido alcohólico

Suecia/ 750 ml

Contenido alcohólico

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

$305

0%

0%

0%

Declara

0%

0%

0%

Declara

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

40%

38%

vista del CONSUMIDOR Re

$307

vista del CONSUMIDOR Re

Alc. Vol.

Alc. Vol.

2023

2023

e

Extracto

Contenido

Contiene

Extracto

Contenido

Contiene

e

Azúcares

Azúcares

Seco

energético

Seco

energético

tiembr

0%

0.2

219 kcal

39.88%

0%

tiembr

0.1

209 kcal

37.93%

Sep

Sep

(m/v)

(m/v)

g/L

/100 ml

g/L

Alc. Vol.

/100 ml

Alc. Vol.

ABSOLUT MANDRIN

Componentes

FINLANDIA

Componentes

Mandarina/

Información

Contenido neto

Volátiles

Mango/

Información

Contenido neto

Volátiles

Suecia/ 750 ml

Finlandia/ 750 ml

Contenido alcohólico

Contenido alcohólico

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

$306

0%

0%

0%

Declara

0%

0%

2.2%

Declara

(m/v)

(m/v)

(m/v)

$343

40%

(m/v)

(m/v)

(m/v)

37.5%

Alc. Vol.

Alc. Vol.

Extracto

Contenido

Contiene

Extracto

Contenido

Contiene

Azúcares

Azúcares

0%

Seco

energético

Seco

energético

0

219 kcal

39.88%

2.2%

25

215 kcal

37.53%

(m/v)

g/L

/100 ml

(m/v)

Alc. Vol.

g/L

/100 ml

Alc. Vol.

No presenta los símbolos de prohibición de consumo:

Productos ordenados alfabéticamente.

Precios Promedio de Tequila con Sabor, Ron con

IÉN ES QUIÉ

VODKA CON SABOR

U

N

Q

Sabor y Vodka con Sabor en la Ciudad de México y

$ E

$

Zona Metropolitana, Cancún, Cuernavaca y Hermo-

N

S

LOS PRECIO

sillo, levantados del 7 al 11 de agosto del 2023.

Precio por envase.

ABSOLUT LIME

Componentes

ABSOLUT

Componentes

Limón/

Información

Contenido neto

Información

Contenido neto

Volátiles

Volátiles

RASPBERRY

18

Suecia/ 750 ml

Frambuesas/

19

Contenido alcohólico

Suecia/ 750 ml

Contenido alcohólico

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

$305

0%

0%

0%

Declara

0%

0%

0%

Declara

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

40%

38%

vista del CONSUMIDOR Re

$307

vista del CONSUMIDOR Re

Alc. Vol.

Alc. Vol.

2023

2023

e

Extracto

Contenido

Contiene

Extracto

Contenido

Contiene

e

Azúcares

Azúcares

Seco

energético

Seco

energético

tiembr

0%

0.2

219 kcal

39.88%

0%

tiembr

0.1

209 kcal

37.93%

Sep

Sep

(m/v)

(m/v)

g/L

/100 ml

g/L

Alc. Vol.

/100 ml

Alc. Vol.

ABSOLUT MANDRIN

Componentes

FINLANDIA

Componentes

Mandarina/

Información

Contenido neto

Volátiles

Mango/

Información

Contenido neto

Volátiles

Suecia/ 750 ml

Finlandia/ 750 ml

Contenido alcohólico

Contenido alcohólico

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

$306

0%

0%

0%

Declara

0%

0%

2.2%

Declara

(m/v)

(m/v)

(m/v)

$343

40%

(m/v)

(m/v)

(m/v)

37.5%

Alc. Vol.

Alc. Vol.

Extracto

Contenido

Contiene

Extracto

Contenido

Contiene

Azúcares

Azúcares

0%

Seco

energético

Seco

energético

0

219 kcal

39.88%

2.2%

25

215 kcal

37.53%

(m/v)

g/L

/100 ml

(m/v)

Alc. Vol.

g/L

/100 ml

Alc. Vol.

No presenta los símbolos de prohibición de consumo:

Productos ordenados alfabéticamente.

Precios Promedio de Tequila con Sabor, Ron con

IÉN ES QUIÉ

VODKA CON SABOR

U

N

Q

Sabor y Vodka con Sabor en la Ciudad de México y

$ E

$

Zona Metropolitana, Cancún, Cuernavaca y Hermo-

N

S

LOS PRECIO

sillo, levantados del 7 al 11 de agosto del 2023.

Precio por envase.

FINLANDIA

Componentes

KERENKI

Componentes

Mango fusión/

Información

Contenido neto

Información

Contenido neto

Volátiles

Volátiles

PREMIUM

20

Finlandia/ 750 ml

Durazno /

21

Contenido alcohólico

NO INDICA/ 1 L

Contenido alcohólico

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

$350

0%

0%

2.6%

Declara

0%

0%

0%

Declara

(m/v)

(m/v)

(m/v)

40%

(m/v)

(m/v)

(m/v)

40%

vista del CONSUMIDOR Re

$193

vista del CONSUMIDOR Re

Alc. Vol.

Alc. Vol.

2023

2023

e

Extracto

Contenido

Contiene

Extracto

Contenido

Contiene

e

Azúcares

Seco

energético

Azúcares

Seco

energético

tiembr

2.6%

0%

tiembr

26.4

229 kcal

39.20%

0

218 kcal

39.66%

Sep

Sep

(m/v)

g/L

/100 ml

(m/v)

Alc. Vol.

g/L

/100 ml

Alc. Vol.

• Contienen menos alcohol del que declara.*

el término:

• No presenta los símbolos de prohibición de consumo:

• PREMIUM

No indica país de origen.

*Una unidad.

FINLANDIA

KERENKI

Componentes

Componentes

Información

Contenido neto

Información

Contenido neto

Cereza/

Volátiles

Volátiles

PREMIUM

Finlandia/ 750 ml

Tangerina/

Contenido alcohólico

Contenido alcohólico

Producto de EUA

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

1%

1%

1%

Declara

hecho en México/ 1 L

0%

0%

0%

$347

Declara

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

40%

40%

Alc. Vol.

$193

Alc. Vol.

Extracto

Contenido

Contiene

Extracto

Contenido

Contiene

Azúcares

Azúcares

3%

Seco

energético

28.6

40.03%

0%

Seco

energético

232 kcal

0

218 kcal

39.72%

(m/v)

(m/v)

g/L

/100 ml

g/L

/100 ml

Alc. Vol.

Alc. Vol.

No presenta los símbolos de prohibición de consumo:

el término:

• PREMIUM

Precios Promedio de Tequila con Sabor, Ron con

IÉN ES QUIÉ

VODKA CON SABOR

U

N

Q

Sabor y Vodka con Sabor en la Ciudad de México y

$ E

$

Zona Metropolitana, Cancún, Cuernavaca y Hermo-

N

S

LOS PRECIO

sillo, levantados del 7 al 11 de agosto del 2023.

Precio por envase.

FINLANDIA

Componentes

KERENKI

Componentes

Mango fusión/

Información

Contenido neto

Información

Contenido neto

Volátiles

Volátiles

PREMIUM

20

Finlandia/ 750 ml

Durazno /

21

Contenido alcohólico

NO INDICA/ 1 L

Contenido alcohólico

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

$350

0%

0%

2.6%

Declara

0%

0%

0%

Declara

(m/v)

(m/v)

(m/v)

40%

(m/v)

(m/v)

(m/v)

40%

vista del CONSUMIDOR Re

$193

vista del CONSUMIDOR Re

Alc. Vol.

Alc. Vol.

2023

2023

e

Extracto

Contenido

Contiene

Extracto

Contenido

Contiene

e

Azúcares

Seco

energético

Azúcares

Seco

energético

tiembr

2.6%

0%

tiembr

26.4

229 kcal

39.20%

0

218 kcal

39.66%

Sep

Sep

(m/v)

g/L

/100 ml

(m/v)

Alc. Vol.

g/L

/100 ml

Alc. Vol.

• Contienen menos alcohol del que declara.*

el término:

• No presenta los símbolos de prohibición de consumo:

• PREMIUM

No indica país de origen.

*Una unidad.

FINLANDIA

KERENKI

Componentes

Componentes

Información

Contenido neto

Información

Contenido neto

Cereza/

Volátiles

Volátiles

PREMIUM

Finlandia/ 750 ml

Tangerina/

Contenido alcohólico

Contenido alcohólico

Producto de EUA

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

1%

1%

1%

Declara

hecho en México/ 1 L

0%

0%

0%

$347

Declara

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

40%

40%

Alc. Vol.

$193

Alc. Vol.

Extracto

Contenido

Contiene

Extracto

Contenido

Contiene

Azúcares

Azúcares

3%

Seco

energético

28.6

40.03%

0%

Seco

energético

232 kcal

0

218 kcal

39.72%

(m/v)

(m/v)

g/L

/100 ml

g/L

/100 ml

Alc. Vol.

Alc. Vol.

No presenta los símbolos de prohibición de consumo:

el término:

• PREMIUM

Precios Promedio de Tequila con Sabor, Ron con

IÉN ES QUIÉ

VODKA CON SABOR

U

N

Q

Sabor y Vodka con Sabor en la Ciudad de México y

$ E

$

Zona Metropolitana, Cancún, Cuernavaca y Hermo-

N

S

LOS PRECIO

sillo, levantados del 7 al 11 de agosto del 2023.

Precio por envase.

NEW AMSTERDAM

Componentes

SKYY INFUSIONS

Componentes

Información

Contenido neto

Información

Contenido neto

Coco/

Volátiles

Volátiles

CITRUS

22

EUA/ 750 ml

Cítrico/

23

Contenido alcohólico

EUA/ 750 ml

Contenido alcohólico

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

$227

1.9%

2.4%

0%

Declara

0.9%

0.7%

0%

Declara

(m/v)

(m/v)

(m/v)

35%

(m/v)

(m/v)

(m/v)

35%

vista del CONSUMIDOR Re

$235

vista del CONSUMIDOR Re

Alc. Vol.

Alc. Vol.

2023

2023

e

Extracto

Contenido

Contiene

Extracto

Contenido

Contiene

e

Azúcares

Seco

energético

Azúcares

Seco

energético

tiembr

4.3%

1.6%

tiembr

44.7

210 kcal

35.01%

19.9

198 kcal

34.98%

Sep

Sep

(m/v)

g/L

/100 ml

(m/v)

Alc. Vol.

g/L

/100 ml

Alc. Vol.

No presenta los símbolos de prohibición de consumo:

NEW AMSTERDAM

Componentes

SKYY INFUSIONS

Componentes

Información

Contenido neto

Información

Contenido neto

Cítricos/

Volátiles

Volátiles

RASPBERRY

EUA/ 750 ml

Frambuesa/

Contenido alcohólico

Contenido alcohólico

EUA/ 750 ml

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

0%

0%

0%

Declara

4.4%

3.1%

0%

Declara

$227

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

35%

$225

35%

Alc. Vol.

Alc. Vol.

Extracto

Contenido

Contiene

Extracto

Contenido

Contiene

Azúcares

Azúcares

0%

Seco

energético

0.2

192 kcal

34.92%

7.5%

Seco

energético

87.2

223 kcal

35.02%

(m/v)

(m/v)

g/L

/100 ml

g/L

Alc. Vol.

/100 ml

Alc. Vol.

Precios Promedio de Tequila con Sabor, Ron con

IÉN ES QUIÉ

VODKA CON SABOR

U

N

Q

Sabor y Vodka con Sabor en la Ciudad de México y

$ E

$

Zona Metropolitana, Cancún, Cuernavaca y Hermo-

N

S

LOS PRECIO

sillo, levantados del 7 al 11 de agosto del 2023.

Precio por envase.

NEW AMSTERDAM

Componentes

SKYY INFUSIONS

Componentes

Información

Contenido neto

Información

Contenido neto

Coco/

Volátiles

Volátiles

CITRUS

22

EUA/ 750 ml

Cítrico/

23

Contenido alcohólico

EUA/ 750 ml

Contenido alcohólico

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

$227

1.9%

2.4%

0%

Declara

0.9%

0.7%

0%

Declara

(m/v)

(m/v)

(m/v)

35%

(m/v)

(m/v)

(m/v)

35%

vista del CONSUMIDOR Re

$235

vista del CONSUMIDOR Re

Alc. Vol.

Alc. Vol.

2023

2023

e

Extracto

Contenido

Contiene

Extracto

Contenido

Contiene

e

Azúcares

Seco

energético

Azúcares

Seco

energético

tiembr

4.3%

1.6%

tiembr

44.7

210 kcal

35.01%

19.9

198 kcal

34.98%

Sep

Sep

(m/v)

g/L

/100 ml

(m/v)

Alc. Vol.

g/L

/100 ml

Alc. Vol.

No presenta los símbolos de prohibición de consumo:

NEW AMSTERDAM

Componentes

SKYY INFUSIONS

Componentes

Información

Contenido neto

Información

Contenido neto

Cítricos/

Volátiles

Volátiles

RASPBERRY

EUA/ 750 ml

Frambuesa/

Contenido alcohólico

Contenido alcohólico

EUA/ 750 ml

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

0%

0%

0%

Declara

4.4%

3.1%

0%

Declara

$227

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

(m/v)

35%

$225

35%

Alc. Vol.

Alc. Vol.

Extracto

Contenido

Contiene

Extracto

Contenido

Contiene

Azúcares

Azúcares

0%

Seco

energético

0.2

192 kcal

34.92%

7.5%

Seco

energético

87.2

223 kcal

35.02%

(m/v)

(m/v)

g/L

/100 ml

g/L

Alc. Vol.

/100 ml

Alc. Vol.

Precios Promedio de Tequila con Sabor, Ron con

IÉN ES QUIÉ

VODKA CON SABOR

U

N

Q

Sabor y Vodka con Sabor en la Ciudad de México y

$ E

$

Zona Metropolitana, Cancún, Cuernavaca y Hermo-

N

S

LOS PRECIO

sillo, levantados del 7 al 11 de agosto del 2023.

Precio por envase.

STOLICHNAYA

Componentes

SVEDKA

Componentes

Información

Contenido neto

Información

Contenido neto

Volátiles

Citrón (limón)/

Volátiles

STOLI CUCUMBER

24

Pepino/

Suecia/ 750 ml

25

Contenido alcohólico

Contenido alcohólico

Letonia/ 750 ml

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

0%

0%

0.6%

Declara

2%

2.1%

0%

Declara

(m/v)

(m/v)

(m/v)

$299

(m/v)

(m/v)

(m/v)

37.5%

37.5%

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

$330

Re

Re

Alc. Vol.

Alc. Vol.

2023

2023

e

Extracto

Contenido

Contiene

Extracto

Contenido

Contiene

e

Azúcares

Azúcares

Seco

energético

Seco

energético

tiembr

0.6%

7

207 kcal

37.36%

4.1%

tiembr

35.8

223 kcal

37.49%

Sep

Sep

(m/v)

(m/v)

g/L

/100 ml

g/L

Alc. Vol.

/100 ml

Alc. Vol.

No presenta los símbolos de prohibición de consumo:

el término:

• PREMIUM

STOLICHNAYA

Componentes

SVEDKA

Componentes

Información

Contenido neto

Volátiles

Mandarina/

Información

Contenido neto

Volátiles

STOLI OHRANJ

Naranja/

Suecia/ 750 ml

Contenido alcohólico

Letonia/ 750 ml

Contenido alcohólico

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

0%

0%

0.8%

Declara

0%

0%

3.3%

Declara

(m/v)

(m/v)

(m/v)

$297

$340

37.5%

(m/v)

(m/v)

(m/v)

37.5%

Alc. Vol.

Alc. Vol.

Extracto

Contenido

Contiene

Extracto

Contenido

Contiene

Azúcares

Azúcares

0.8%

Seco

energético

Seco

energético

9

209 kcal

37.48%

3.3%

35

219 kcal

37.39%

(m/v)

g/L

/100 ml

(m/v)

Alc. Vol.

g/L

/100 ml

Alc. Vol.

No presenta los símbolos de prohibición de consumo:

Precios Promedio de Tequila con Sabor, Ron con

IÉN ES QUIÉ

VODKA CON SABOR

U

N

Q

Sabor y Vodka con Sabor en la Ciudad de México y

$ E

$

Zona Metropolitana, Cancún, Cuernavaca y Hermo-

N

S

LOS PRECIO

sillo, levantados del 7 al 11 de agosto del 2023.

Precio por envase.

STOLICHNAYA

Componentes

SVEDKA

Componentes

Información

Contenido neto

Información

Contenido neto

Volátiles

Citrón (limón)/

Volátiles

STOLI CUCUMBER

24

Pepino/

Suecia/ 750 ml

25

Contenido alcohólico

Contenido alcohólico

Letonia/ 750 ml

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

0%

0%

0.6%

Declara

2%

2.1%

0%

Declara

(m/v)

(m/v)

(m/v)

$299

(m/v)

(m/v)

(m/v)

37.5%

37.5%

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

$330

Re

Re

Alc. Vol.

Alc. Vol.

2023

2023

e

Extracto

Contenido

Contiene

Extracto

Contenido

Contiene

e

Azúcares

Azúcares

Seco

energético

Seco

energético

tiembr

0.6%

7

207 kcal

37.36%

4.1%

tiembr

35.8

223 kcal

37.49%

Sep

Sep

(m/v)

(m/v)

g/L

/100 ml

g/L

Alc. Vol.

/100 ml

Alc. Vol.

No presenta los símbolos de prohibición de consumo:

el término:

• PREMIUM

STOLICHNAYA

Componentes

SVEDKA

Componentes

Información

Contenido neto

Volátiles

Mandarina/

Información

Contenido neto

Volátiles

STOLI OHRANJ

Naranja/

Suecia/ 750 ml

Contenido alcohólico

Letonia/ 750 ml

Contenido alcohólico

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

Fructosa

Glucosa

Sacarosa

0%

0%

0.8%

Declara

0%

0%

3.3%

Declara

(m/v)

(m/v)

(m/v)

$297

$340

37.5%

(m/v)

(m/v)

(m/v)

37.5%

Alc. Vol.

Alc. Vol.

Extracto

Contenido

Contiene

Extracto

Contenido

Contiene

Azúcares

Azúcares

0.8%

Seco

energético

Seco

energético

9

209 kcal

37.48%

3.3%

35

219 kcal

37.39%

(m/v)

g/L

/100 ml

(m/v)

Alc. Vol.

g/L

/100 ml

Alc. Vol.

No presenta los símbolos de prohibición de consumo:

LO QUE ENCONTRAMOS

26

TODOS CUMPLEN EN

CONTIENEN MÁS EXTRACTO

27

vista del CONSUMIDOR Re

2023

COMPONENTES VOLÁTILES

SECO DEL ESTABLECIDO

vista del CONSUMIDOR Re

2023

e

e

No se encontró incumplimiento a las

Parámetro

Especificación

En el tipo de bebidas analizadas, el extracto seco son los componentes que no se evaporan tiembr

especificaciones para los máximos marcados

tiembr

(principalmente azúcares adicionados).

Sep

Sep

por la Norma Oficial Mexicana*.

Metanol

Máximo 300 mg/100 ml

de alcohol anhidro

• Metanol

Alcoholes superiores Máximo 500 mg/100 ml

El máximo de contenido extracto seco que

de alcohol anhidro

• Alcoholes superiores

indica la NMX-V-002-NORMEX-2010 es de

Aldehídos

Máximo 40 mg/100 ml

85 g/L.*

• Aldehídos

de alcohol anhidro

NO INDICA PAÍS

Contiene

Contiene

Contiene

100.5

95.4

93.7

DE ORIGEN

g/L

g/L

g/L

En México la Norma Oficial Mexicana* establece

que todos los productos en su etiqueta deben

indicar el país de origen, al no hacerlo pueden

hacerse acreedores a actos administrativos.

BARAIMA / Tamarindo

BARAIMA / Frambuesa

BARAIMA / Limón

KERENKI / Durazno

*NOM-142-SSA1/SCFI-2014.

Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias y sus proveedores a requerimientos y, en su caso,

*Aunque no son obligatorias, las Normas Mexicanas son un referente de calidad de los productos y servicios de que se traten, particularmente para a procedimientos por infracciones a la ley.

la protección y orientación de los consumidores.

La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del Estudio de Calidad.

LO QUE ENCONTRAMOS

26

TODOS CUMPLEN EN

CONTIENEN MÁS EXTRACTO

27

vista del CONSUMIDOR Re

2023

COMPONENTES VOLÁTILES

SECO DEL ESTABLECIDO

vista del CONSUMIDOR Re

2023

e

e

No se encontró incumplimiento a las

Parámetro

Especificación

En el tipo de bebidas analizadas, el extracto seco son los componentes que no se evaporan tiembr

especificaciones para los máximos marcados

tiembr

(principalmente azúcares adicionados).

Sep

Sep

por la Norma Oficial Mexicana*.

Metanol

Máximo 300 mg/100 ml

de alcohol anhidro

• Metanol

Alcoholes superiores Máximo 500 mg/100 ml

El máximo de contenido extracto seco que

de alcohol anhidro

• Alcoholes superiores

indica la NMX-V-002-NORMEX-2010 es de

Aldehídos

Máximo 40 mg/100 ml

85 g/L.*

• Aldehídos

de alcohol anhidro

NO INDICA PAÍS

Contiene

Contiene

Contiene

100.5

95.4

93.7

DE ORIGEN

g/L

g/L

g/L

En México la Norma Oficial Mexicana* establece

que todos los productos en su etiqueta deben

indicar el país de origen, al no hacerlo pueden

hacerse acreedores a actos administrativos.

BARAIMA / Tamarindo

BARAIMA / Frambuesa

BARAIMA / Limón

KERENKI / Durazno

*NOM-142-SSA1/SCFI-2014.

Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias y sus proveedores a requerimientos y, en su caso,

*Aunque no son obligatorias, las Normas Mexicanas son un referente de calidad de los productos y servicios de que se traten, particularmente para a procedimientos por infracciones a la ley.

la protección y orientación de los consumidores.

La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del Estudio de Calidad.

LO QUE ENCONTRAMOS

28

CONTIENEN MENOS ALCOHOL

PRESENTAN TÉRMINO QUE

29

vista del CONSUMIDOR

DEL QUE DECLARAN

NO COMPRUEBAN

Re

En la prueba de Contenido de alcohol (etanol) tuvieron menos de la cantidad declarada.

vista del CONSUMIDOR

En este tipo de bebidas no existe una categoría premium, por lo que Re

al usar esta palabra se pudiera llegar a pensar que es de una calidad 2023

2023

e

superior, esto puede confundir a los consumidores.

e

tiembr

tiembr

Sep

"PREMIUM"

Sep

Dice

Dice

35%

40%

Alc. Vol.

Alc. Vol.

en realidad

en realidad

Contiene

Contiene

34.32%

39.20%*

*Una unidad.

KERENKI / Durazno

KERENKI /Tangerina

STOLICHNAYA / Pepino

BARAIMA / Tamarindo

FINLANDIA / Mango fusión

Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias y sus proveedores a requerimientos y, en su caso, a procedimientos por infracciones a la ley.

La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del Estudio de Calidad.

LO QUE ENCONTRAMOS

28

CONTIENEN MENOS ALCOHOL

PRESENTAN TÉRMINO QUE

29

vista del CONSUMIDOR

DEL QUE DECLARAN

NO COMPRUEBAN

Re

En la prueba de Contenido de alcohol (etanol) tuvieron menos de la cantidad declarada.

vista del CONSUMIDOR

En este tipo de bebidas no existe una categoría premium, por lo que Re

al usar esta palabra se pudiera llegar a pensar que es de una calidad 2023

2023

e

superior, esto puede confundir a los consumidores.

e

tiembr

tiembr

Sep

"PREMIUM"

Sep

Dice

Dice

35%

40%

Alc. Vol.

Alc. Vol.

en realidad

en realidad

Contiene

Contiene

34.32%

39.20%*

*Una unidad.

KERENKI / Durazno

KERENKI /Tangerina

STOLICHNAYA / Pepino

BARAIMA / Tamarindo

FINLANDIA / Mango fusión

Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias y sus proveedores a requerimientos y, en su caso, a procedimientos por infracciones a la ley.

La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del Estudio de Calidad.

LO QUE ENCONTRAMOS

CONSIDERACIONES

30

NO PRESENTAN LOS SÍMBOLOS

31

DE PROHIBICIÓN QUE DEBERÍAN

DE COMPRA

Revisa la etiqueta

vista del CONSUMIDOR

Estos productos varían en su contenido de alco-

vista del CONSUMIDOR

Re

Esto significa un incumplimiento a la Norma Oficial

hol, por lo que al revisar su etiquetado tendrás

Re

Mexicana*, ya que estas bebidas de alto contenido

idea de lo que consumirás.

2023

2023

e

alcohólico deben presentar en su etiqueta estos

e

tiembr

tres símbolos de prohibición:

tiembr

DE USO

Sep

Sep

Verifica las etiquetas

y sellos de las bebidas

alcohólicas

Revisa que estén en buen estado, sin raspaduras

ni enmendaduras.

Considera el aporte

Pon atención a los

calórico

símbolos de prohibición

Las kilocalorías que aportan estas bebidas pro-

Recuerda que no deben consumir alcohol las

vienen de su contenido de alcohol (etanol) más el

mujeres embarazadas y los menores de 18

contenido de los azúcares.

años, además de no consumir alcohol cuando

manejas.

FINLANDIA / Cereza

FINLANDIA / Mango

FINLANDIA / Mango fusión

Contenido

Contenido

Recuerda que el abuso

energético

energético

proveniente

proveniente

en el consumo de

del alcohol

de azúcares

alcohol es nocivo para

la salud

Por ello, no excedas el consumo de bebidas al-

cohólicas. Si decides ingerirlas házlo de manera

responsable, la moderación es la clave.

NO LOS ADQUIERAS EN EL COMERCIO

INFORMAL

NEW AMSTERDAM / Coco

SVEDKA / Citrón (limón)

SVEDKA / Mandarina

Ya que puede representar un riesgo para tu salud, solo adquiérelos

*NOM-142-SSA1/SCFI-2014.

en comercios establecidos.

Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias y sus proveedores a requerimientos y, en su caso, a procedimientos por infracciones a la ley.

La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del Estudio de Calidad.

LO QUE ENCONTRAMOS

CONSIDERACIONES

30

NO PRESENTAN LOS SÍMBOLOS

31

DE PROHIBICIÓN QUE DEBERÍAN

DE COMPRA

Revisa la etiqueta

vista del CONSUMIDOR

Estos productos varían en su contenido de alco-

vista del CONSUMIDOR

Re

Esto significa un incumplimiento a la Norma Oficial

hol, por lo que al revisar su etiquetado tendrás

Re

Mexicana*, ya que estas bebidas de alto contenido

idea de lo que consumirás.

2023

2023

e

alcohólico deben presentar en su etiqueta estos

e

tiembr

tres símbolos de prohibición:

tiembr

DE USO

Sep

Sep

Verifica las etiquetas

y sellos de las bebidas

alcohólicas

Revisa que estén en buen estado, sin raspaduras

ni enmendaduras.

Considera el aporte

Pon atención a los

calórico

símbolos de prohibición

Las kilocalorías que aportan estas bebidas pro-

Recuerda que no deben consumir alcohol las

vienen de su contenido de alcohol (etanol) más el

mujeres embarazadas y los menores de 18

contenido de los azúcares.

años, además de no consumir alcohol cuando

manejas.

FINLANDIA / Cereza

FINLANDIA / Mango

FINLANDIA / Mango fusión

Contenido

Contenido

Recuerda que el abuso

energético

energético

proveniente

proveniente

en el consumo de

del alcohol

de azúcares

alcohol es nocivo para

la salud

Por ello, no excedas el consumo de bebidas al-

cohólicas. Si decides ingerirlas házlo de manera

responsable, la moderación es la clave.

NO LOS ADQUIERAS EN EL COMERCIO

INFORMAL

NEW AMSTERDAM / Coco

SVEDKA / Citrón (limón)

SVEDKA / Mandarina

Ya que puede representar un riesgo para tu salud, solo adquiérelos

*NOM-142-SSA1/SCFI-2014.

en comercios establecidos.

Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias y sus proveedores a requerimientos y, en su caso, a procedimientos por infracciones a la ley.

La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del Estudio de Calidad.

NO LOS CONFUNDAS CON LOS LICORES

DE TEQUILA, RON O VODKA CON SABOR

32

PRINCIPALES DIFERENCIAS13

vista del CONSUMIDOR Re

2023

• Contienen alcohol

• El alcohol que

e

común o espíritu

contienen proviene

tiembr

neutro, es decir

de la fermentación

Sep

etanol purificado,

de las materias

sin olor, sin sabor y

primas establecidas

sin color14

para cada uno

de ellos

• El contenido

alcohólico

• El contenido

proveniente del

alcohólico

tequila, ron o vodka

proveniente del

debe ser de al

tequila, ron o vodka

menos del 51%

debe ser del 100%

• Tienen una

• Tienen establecido

especificación

un máximo de

mínima del 1% de

Licor

Tequilas,

adición de azúcares

adición de azúcar

de Te-

Licores

Rones o

de 85 g/L

quila,

de Tequila,

• Normalmente

Vodkas

• Normalmente

su contenido de

Ron o

Ron o

con sabor

su contenido de

azúcares es alto

Vodk

V a

odka con

azúcares es bajo

con sabor

sabor

13 NOM-199-SCFI-2017. “Bebidas alcohólicas-Denominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba”.

14 Production of neutral spirits and preparation of gin and vodka, en https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/

2207318/#:~:text=Un%20esp%C3%ADritu%20neutro%20es%20b%C3%A1sicamente,%2C%20insaboro%2C%20y%20sin%20color

NO LOS CONFUNDAS CON LOS LICORES

DE TEQUILA, RON O VODKA CON SABOR

32

PRINCIPALES DIFERENCIAS13

Rompope

33

Ingredientes

Procedimiento

vista del CONSUMIDOR

• 1 l de leche

vista del CONSUMIDOR

Re

En la cacerola vierte la leche y ponla a fuego alto, agrega

• 5 yemas de huevo

Re

el azúcar, el bicarbonato de sodio, la canela, la nuez

• Contienen alcohol

• El alcohol que

• ¾ de tz de azúcar

2023

moscada, los clavos y la bolsita de té de azahar. Cuando

e

• ¾ de tz de brandy

e 2023

común o espíritu

contienen proviene

haya hervido por 5 minutos, retira la bolsita y mantén

• 1 rajita de canela

tiembr

neutro, es decir

de la fermentación

la leche en el fuego hasta que se haya consumido una

tiembr

• 3 clavos de olor

Sep

etanol purificado,

de las materias

cuarta parte. Retira del fuego y deja enfriar.

Sep

• La punta de una cdta. de nuez

sin olor, sin sabor y

primas establecidas

moscada

Cuando la leche esté tibia pásala por el colador para

sin color14

para cada uno

• 1 bolsita de té de azahar

quitar las especias. Agrega las yemas mientras agitas

de ellos

• ½ cdta. de bicarbonato de sodio

con el batidor y regresa la mezcla a la cacerola y ponla a

fuego medio. Una vez que espese, retira nuevamente y

• El contenido

deja enfriar.

alcohólico

• El contenido

Utensilios

proveniente del

alcohólico

Agrega el brandy y agita.

tequila, ron o vodka

proveniente del

• 1 botella de vidrio de 1 l

debe ser de al

tequila, ron o vodka

• Colador de malla fina

Con la ayuda del embudo vierte el rompope en la botella

menos del 51%

debe ser del 100%

• Batidor de globo

de vidrio.

• Embudo

• 2 cacerolas

• Tienen una

• Tienen establecido

Tiempo de elaboración: 1 hora 30 minutos

especificación

un máximo de

mínima del 1% de

Licor

Tequilas,

adición de azúcares

Recomendaciones

Rendimiento: 1 litro

Caducidad: 3 meses en refrigeración

adición de azúcar

de Te-

Licores

de 85 g/L

• Puedes agregarle almendras, nueces

Costo promedio: $84

Rones o

de Tequila,

o piñones. Licúalas con la leche

quila,

• Normalmente

Vodkas

• Normalmente

antes de ponerla a hervir.

su contenido de

Ron o

Ron o

con sabor

su contenido de

• Si deseas almacenarlo a temperatu-

azúcares es alto

Vodk

V a

odka con

azúcares es bajo

ra ambiente, en vez de agregarle ¾

de taza de brandy ponle 1 taza ¼.

con sabor

En este caso la caducidad es también

de 3 meses.

sabor

IÉN ES QUI

U

ÉN

Q

13

Consulta de información del 7 al 11 de agosto del 2023 / Ciudad de NOM-199-SCFI-2017. “Bebidas alcohólicas-Denominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba”.

$ E

$

N

S

L

México y Área Metropolitana

O

14

S PRECIO

Production of neutral spirits and preparation of gin and vodka, en https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/

2207318/#:~:text=Un%20esp%C3%ADritu%20neutro%20es%20b%C3%A1sicamente,%2C%20insaboro%2C%20y%20sin%20color Fuente: Tecnología Doméstica Profeco: Rompope, en https://www.youtube.com/watch?v=FY76CR7Ws3o

34

35

CONTACTOS

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

Re

Re

2023

2023

e

e

Y CLAVIJAS

teimbr

teimbr

Sep

Sep

Conoce sus características y calidad para evitar descargas eléctricas en tu hogar.

Tiempo de lectura: 15 minutos.

NORMATIVIDAD3

L os contactos y clavijas son un componente indispensable de las instalaciones eléctricas que se encuentran en cualquier construc-

• NOM-003-SCFI-2014. Productos eléctricos-Especificaciones de ción con un suministro eléctrico, porque:

seguridad.

• NOM-008-SCFI-2002. Sistema General de Unidades de Medida.

• NOM-024-SCFI-2013. Información comercial para empaques,

• Evitan que se tenga contacto directo con la electricidad.

instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.

• Previenen descargas eléctricas en aparatos electrodomésticos,

• NMX-J-508-ANCE-2018. Artefactos eléctricos-Requisitos de seguridad-herramientas o cualquier elemento que se conecte a la red

Especificaciones y métodos de prueba (cancela a la NMX-J-508-ANCE-2010, norma referida en la NOM-003-SCFI-2014).

eléctrica.

A través de estos artefactos se dota de electricidad a los aparatos que lo requieran para funcionar, por lo que deben cumplir con la normativi-FICHA TÉCNICA

dad que les corresponda.

Realización del estudio: del 18 de mayo al 14 de julio del 2023.

Adquisición de muestras: del 21 de abril al 15 de mayo del 2023.

Marcas/Modelos analizados: Contactos: 10/15. Clavijas: 5/8.

Pruebas realizadas: 759.

CLAVIJA

CONTACTO

Pieza de material aislante

Componente eléctrico que

con dos varillas metálicas,

sirve para suministrar energía

las cuales se introducen en el

eléctrica a un aparato, equipo o

tomacorriente para establecer

motor para funcionar.2

una conexión eléctrica.1

1 Clavija, en https://www.ecured.cu/Clavija

2 Martínez, E. I. (2018). Tipos de contactos usados para instalaciones eléctricas. Unidades de Apoyo para el Aprendizaje. CUAED/Facultad de Arquitectura-UNAM.

Consultado el 18 de julio del 2023 de https://uapa.cuaieed.unam.mx/sites/default/files/minisite/static/a5795037-2834-4079-b9aa-265963d70213/Tipos-de-Contactos-Usados-para-Instalaciones-Electricas/index.html 3 A estos productos, cuando se certifican por vez primera para obtener el sello NOM y que puedan comercializarse, se les aplica el estándar NMX-J-412/1-ANCE-2011 “Artefactos Eléctricos – Clavijas y Receptáculos para uso doméstico y similar – Parte 1: Requisitos Generales”, en lugar del estándar NMX-J-508-ANCE-2018. Es importante aclarar que las metodologías de prueba aplicadas en el estudio son iguales en ambos estándares.

34

35

CONTACTOS

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

Re

Re

2023

2023

e

e

Y CLAVIJAS

teimbr

teimbr

Sep

Sep

Conoce sus características y calidad para evitar descargas eléctricas en tu hogar.

Tiempo de lectura: 15 minutos.

NORMATIVIDAD3

L os contactos y clavijas son un componente indispensable de las instalaciones eléctricas que se encuentran en cualquier construc-

• NOM-003-SCFI-2014. Productos eléctricos-Especificaciones de ción con un suministro eléctrico, porque:

seguridad.

• NOM-008-SCFI-2002. Sistema General de Unidades de Medida.

• NOM-024-SCFI-2013. Información comercial para empaques,

• Evitan que se tenga contacto directo con la electricidad.

instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.

• Previenen descargas eléctricas en aparatos electrodomésticos,

• NMX-J-508-ANCE-2018. Artefactos eléctricos-Requisitos de seguridad-herramientas o cualquier elemento que se conecte a la red

Especificaciones y métodos de prueba (cancela a la NMX-J-508-ANCE-2010, norma referida en la NOM-003-SCFI-2014).

eléctrica.

A través de estos artefactos se dota de electricidad a los aparatos que lo requieran para funcionar, por lo que deben cumplir con la normativi-FICHA TÉCNICA

dad que les corresponda.

Realización del estudio: del 18 de mayo al 14 de julio del 2023.

Adquisición de muestras: del 21 de abril al 15 de mayo del 2023.

Marcas/Modelos analizados: Contactos: 10/15. Clavijas: 5/8.

Pruebas realizadas: 759.

CLAVIJA

CONTACTO

Pieza de material aislante

Componente eléctrico que

con dos varillas metálicas,

sirve para suministrar energía

las cuales se introducen en el

eléctrica a un aparato, equipo o

tomacorriente para establecer

motor para funcionar.2

una conexión eléctrica.1

1 Clavija, en https://www.ecured.cu/Clavija

2 Martínez, E. I. (2018). Tipos de contactos usados para instalaciones eléctricas. Unidades de Apoyo para el Aprendizaje. CUAED/Facultad de Arquitectura-UNAM.

Consultado el 18 de julio del 2023 de https://uapa.cuaieed.unam.mx/sites/default/files/minisite/static/a5795037-2834-4079-b9aa-265963d70213/Tipos-de-Contactos-Usados-para-Instalaciones-Electricas/index.html 3 A estos productos, cuando se certifican por vez primera para obtener el sello NOM y que puedan comercializarse, se les aplica el estándar NMX-J-412/1-ANCE-2011 “Artefactos Eléctricos – Clavijas y Receptáculos para uso doméstico y similar – Parte 1: Requisitos Generales”, en lugar del estándar NMX-J-508-ANCE-2018. Es importante aclarar que las metodologías de prueba aplicadas en el estudio son iguales en ambos estándares.

CONOCE EL ESTUDIO

36

Se analizaron

37

PRUEBAS DE

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Determinan la seguridad que brindan los contactos y las clavijas con respecto al uso destinado, que es la conexión y vista del CONSUMIDOR

desconexión de aparatos electrodomésticos, electrónicos, entre otros, a la energía eléctrica. Estas pruebas son: vista del CONSUMIDOR

15 de 10

8 de 5

Re

Re

PROTECCIÓN CONTRA CONTACTO ACCIDENTAL

También se valoró que la corriente de contacto que se da en 2023

2023

e

Se determinó que no exista forma de tocar las partes energi-la superficie de los contactos y clavijas no sea excesiva (esta e

modelos

marcas

modelos

marcas

zadas de los contactos y clavijas durante su uso normal al es-corriente es la que sentimos cuando estamos cargados elec-

teimbr

trostáticamente y al tocar una superficie metálica nos da un teimbr

con capacidad

con capacidad

tar conectadas a la red eléctrica.

Sep

de contactos

Sep

de clavijas

chispazo).

tipo dúplex

de hasta 20 A* y

de hasta 20 A*,

PROTECCIÓN CONTRA CHOQUE ELÉCTRICO

de uso doméstico.

polarizadas y no

Se evaluó que el aislamiento de los aparatos sea adecuado,

CALENTAMIENTO

polarizadas.

tanto para resistir el flujo de corriente eléctrica como para Se midió el máximo calentamiento que pudiera presentarse

determinar la tensión eléctrica que puede soportar el aislan-en las partes accesibles de los contactos y clavijas con el pa-

* Corriente máxima de 20 amperes.

te de los contactos y clavijas sin que presenten arcos eléctri-so de la corriente eléctrica en un uso intensivo.

Las pruebas

cos, flamas u otros defectos.

INFORMACIÓN

PRUEBAS DE

AL CONSUMIDOR

SEGURIDAD MECÁNICA

Se verificó que el marcado de los contactos y clavijas

cumpla con lo requerido en la norma de referencia* como:

Establecen la seguridad que ofrecen con respecto a la manipulación que se haga de los productos, como puede ser un jalón, un pisotón, la conexión o desconexión en uso normal, entre otros. Estas pruebas son:

• Tensión asignada en Volts (V)

• Potencia en Watts (W)

PRUEBAS MECÁNICAS

• Corriente de Amperes (A)

Se comprobó que los artefactos eléctricos (contactos y cla-

SEGURIDAD DE LA ENVOLVENTE

• Marca

vijas) tuvieran la construcción necesaria para que:

Si ocurre un fallo en el aislamiento de los contactos y clavi-

• Modelo

jas, debido a un posible corto circuito, el calor generado pue-

• País de origen

1) Al insertar una clavija, esta se retenga en sus espigas de de crear una flama en el envolvente. Por ello, se verificó que reepik

forma adecuada.

si esta situación se presenta, la flama no se propague o, en su caso, se extinga enseguida.

e foto: F

2) En caso de existir jalones al cable, este tenga una buena construcción que evite la ruptura del conductor.

OPERACIÓN

Crédito d

NORMAL

3) Si hay pisotones, los contactos y clavijas cuenten con

la resistencia requerida para que no se expongan las

Se verificó que los contactos y clavijas no presenten de-

partes conductoras en caso de que haya una ruptura de

fectos o daños (reblandecimiento o aflojamiento de las

ATRIBUTOS

su envolvente.

conexiones eléctricas o mecánicas, deterioro de los en-

volventes, desgaste que perjudique el uso posterior) du-

En la tabla de resultados encontrarás las características

rante su empleo normal (10,000 ciclos de insertar y retirar más sobresalientes de cada modelo analizado.

ambos artefactos eléctricos, contacto y clavija).

Nota:

*NOM-024-SCFI-2013. Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.

• Los artefactos probados son representativos de un lote, mas no de toda la producción de los mismos.

CONOCE EL ESTUDIO

36

Se analizaron

37

PRUEBAS DE

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Determinan la seguridad que brindan los contactos y las clavijas con respecto al uso destinado, que es la conexión y vista del CONSUMIDOR

desconexión de aparatos electrodomésticos, electrónicos, entre otros, a la energía eléctrica. Estas pruebas son: vista del CONSUMIDOR

15 de 10

8 de 5

Re

Re

PROTECCIÓN CONTRA CONTACTO ACCIDENTAL

También se valoró que la corriente de contacto que se da en 2023

2023

e

Se determinó que no exista forma de tocar las partes energi-la superficie de los contactos y clavijas no sea excesiva (esta e

modelos

marcas

modelos

marcas

zadas de los contactos y clavijas durante su uso normal al es-corriente es la que sentimos cuando estamos cargados elec-

teimbr

trostáticamente y al tocar una superficie metálica nos da un teimbr

con capacidad

con capacidad

tar conectadas a la red eléctrica.

Sep

de contactos

Sep

de clavijas

chispazo).

tipo dúplex

de hasta 20 A* y

de hasta 20 A*,

PROTECCIÓN CONTRA CHOQUE ELÉCTRICO

de uso doméstico.

polarizadas y no

Se evaluó que el aislamiento de los aparatos sea adecuado,

CALENTAMIENTO

polarizadas.

tanto para resistir el flujo de corriente eléctrica como para Se midió el máximo calentamiento que pudiera presentarse

determinar la tensión eléctrica que puede soportar el aislan-en las partes accesibles de los contactos y clavijas con el pa-

* Corriente máxima de 20 amperes.

te de los contactos y clavijas sin que presenten arcos eléctri-so de la corriente eléctrica en un uso intensivo.

Las pruebas

cos, flamas u otros defectos.

INFORMACIÓN

PRUEBAS DE

AL CONSUMIDOR

SEGURIDAD MECÁNICA

Se verificó que el marcado de los contactos y clavijas

cumpla con lo requerido en la norma de referencia* como:

Establecen la seguridad que ofrecen con respecto a la manipulación que se haga de los productos, como puede ser un jalón, un pisotón, la conexión o desconexión en uso normal, entre otros. Estas pruebas son:

• Tensión asignada en Volts (V)

• Potencia en Watts (W)

PRUEBAS MECÁNICAS

• Corriente de Amperes (A)

Se comprobó que los artefactos eléctricos (contactos y cla-

SEGURIDAD DE LA ENVOLVENTE

• Marca

vijas) tuvieran la construcción necesaria para que:

Si ocurre un fallo en el aislamiento de los contactos y clavi-

• Modelo

jas, debido a un posible corto circuito, el calor generado pue-

• País de origen

1) Al insertar una clavija, esta se retenga en sus espigas de de crear una flama en el envolvente. Por ello, se verificó que reepik

forma adecuada.

si esta situación se presenta, la flama no se propague o, en su caso, se extinga enseguida.

e foto: F

2) En caso de existir jalones al cable, este tenga una buena construcción que evite la ruptura del conductor.

OPERACIÓN

Crédito d

NORMAL

3) Si hay pisotones, los contactos y clavijas cuenten con

la resistencia requerida para que no se expongan las

Se verificó que los contactos y clavijas no presenten de-

partes conductoras en caso de que haya una ruptura de

fectos o daños (reblandecimiento o aflojamiento de las

ATRIBUTOS

su envolvente.

conexiones eléctricas o mecánicas, deterioro de los en-

volventes, desgaste que perjudique el uso posterior) du-

En la tabla de resultados encontrarás las características

rante su empleo normal (10,000 ciclos de insertar y retirar más sobresalientes de cada modelo analizado.

ambos artefactos eléctricos, contacto y clavija).

Nota:

*NOM-024-SCFI-2013. Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.

• Los artefactos probados son representativos de un lote, mas no de toda la producción de los mismos.

CONTACTOS

Precios Promedio de Artefactos Eléctricos (Contactos

y Clavijas) en la Ciudad de México y Zona Metropolitana,

Querétaro, Tijuana y Villahermosa, levantados del 7 al 15 de agosto del 2023.

38

39

$80

$80

$87

$60

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

Re

Re

2023

2023

e

e

teimbr

teimbr

Sep

Sep

BTICINO

BTICINO

BTICINO

EATON (ROYER)

E60 28 N ( R )

SE6028NPTL (MODOS PRO)

SQZ5215ATCKD

100-6288WPR

1 año / México

1 año / México

1 año / México

1 año / China

Dimensiones

Dimensiones

Información

Peso

Información

Peso

Dimensiones

Información

Peso

Dimensiones

Información

Peso

(Alto x Largo x Ancho)

(Alto x Largo x Ancho)

(Alto x Largo x Ancho)

(Alto x Largo x Ancho)

Completa

118.1 x 83.2

114.7 x 74.7 x 34.7 mm

53.3 g

Completa

120.1 x 84.2

Completa

80 g

119.5 x 78.6

Completa

76.5 g

x 34.5 mm

70 g

x 34.2 mm

x 34.7 mm

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra

Protección contra

Protección contra

Protección contra

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

No Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

No Cumple

Cumple

No Cumple

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

•Cuerpo del producto en su totalidad

•Cuerpo del producto de plástico.

•Cuerpo del producto en su totalidad

Cumple

•Cuerpo del producto en su totalidad

de plástico.

Cumple

de plástico.

Cumple

•Placa metálica.

Cumple

de plástico.

•Cuenta con protección para niños.

•Cuenta con protección para niños.

•Cuenta con protección para niños.

•Cuenta con protección para niños.

Lo que encontramos

Lo que encontramos

Lo que encontramos

•Al insertarle una clavija, esta no se retiene.

•Al insertarle una clavija, esta no se retiene.

•Al insertarle una clavija, esta no se retiene.

Notas:

• Todas las muestras analizadas cumplieron con la Prueba de protección contra contacto accidental.

• Todas las muestras analizadas cuentan con tornillos para fijación en la pared.

Riesgo de choque eléctrico

Precios:

$

• El modelo de la marca Halux Pize no cuenta con placa protectora (se adquiere por separado).

Precio Promedio

$ Precio obtenido por Internet el 15 de agosto del 2023.

CONTACTOS

Precios Promedio de Artefactos Eléctricos (Contactos

y Clavijas) en la Ciudad de México y Zona Metropolitana,

Querétaro, Tijuana y Villahermosa, levantados del 7 al 15 de agosto del 2023.

38

39

$80

$80

$87

$60

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

Re

Re

2023

2023

e

e

teimbr

teimbr

Sep

Sep

BTICINO

BTICINO

BTICINO

EATON (ROYER)

E60 28 N ( R )

SE6028NPTL (MODOS PRO)

SQZ5215ATCKD

100-6288WPR

1 año / México

1 año / México

1 año / México

1 año / China

Dimensiones

Dimensiones

Información

Peso

Información

Peso

Dimensiones

Información

Peso

Dimensiones

Información

Peso

(Alto x Largo x Ancho)

(Alto x Largo x Ancho)

(Alto x Largo x Ancho)

(Alto x Largo x Ancho)

Completa

118.1 x 83.2

114.7 x 74.7 x 34.7 mm

53.3 g

Completa

120.1 x 84.2

Completa

80 g

119.5 x 78.6

Completa

76.5 g

x 34.5 mm

70 g

x 34.2 mm

x 34.7 mm

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra

Protección contra

Protección contra

Protección contra

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

No Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

No Cumple

Cumple

No Cumple

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

•Cuerpo del producto en su totalidad

•Cuerpo del producto de plástico.

•Cuerpo del producto en su totalidad

Cumple

•Cuerpo del producto en su totalidad

de plástico.

Cumple

de plástico.

Cumple

•Placa metálica.

Cumple

de plástico.

•Cuenta con protección para niños.

•Cuenta con protección para niños.

•Cuenta con protección para niños.

•Cuenta con protección para niños.

Lo que encontramos

Lo que encontramos

Lo que encontramos

•Al insertarle una clavija, esta no se retiene.

•Al insertarle una clavija, esta no se retiene.

•Al insertarle una clavija, esta no se retiene.

Notas:

• Todas las muestras analizadas cumplieron con la Prueba de protección contra contacto accidental.

• Todas las muestras analizadas cuentan con tornillos para fijación en la pared.

Riesgo de choque eléctrico

Precios:

$

• El modelo de la marca Halux Pize no cuenta con placa protectora (se adquiere por separado).

Precio Promedio

$ Precio obtenido por Internet el 15 de agosto del 2023.

Precios Promedio de Artefactos Eléctricos (Contactos

y Clavijas) en la Ciudad de México y Zona Metropolitana,

Querétaro, Tijuana y Villahermosa, levantados del 7 al 15 de agosto del 2023.

40

41

$65

$30

$65

$60

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

Re

Re

2023

2023

e

e

teimbr

teimbr

Sep

Sep

ESTÉVEZ

HALUX

HALUX PIZE

IGOTO

DUP-1524

110344

79344

IN0X2001

No presenta / México

3 meses / China

3 meses / China

10 años / China

Dimensiones

Información

Peso

Dimensiones

Información

Peso

Dimensiones

Información

Peso

Dimensiones

Información

Peso

(Alto x Largo x Ancho)

(Alto x Largo x Ancho)

(Alto x Largo x Ancho)

(Alto x Largo x Ancho)

119.9 x 81.7

119.97 x 90.18

119.6 x 84.8

Incompleta

Completa

Completa

x 23.2 mm

80.5 g

118 x 78.1 x 27.91 mm

65.7 g

71.2 g

Completa

82.7 g

x 40.1 mm

x 25.5 mm

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra

Protección contra

Protección contra

Protección contra

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

No Cumple

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Cumple

•Cuerpo del producto en su totalidad

Cumple

•Cuerpo del producto en su totalidad

•Cuerpo del producto en su totalidad

Cumple

•Cuerpo del producto de plástico.

de plástico.

de plástico.

No Cumple

de plástico.

•Placa metálica.

Lo que encontramos

Lo que encontramos

•No ofrece garantía.

•Al insertarle una clavija, esta no se retiene.

Notas:

• Todas las muestras analizadas cumplieron con la Prueba de protección contra contacto accidental.

• Todas las muestras analizadas cuentan con tornillos para fijación en la pared.

Riesgo de choque eléctrico

Precios:

$

• El modelo de la marca Halux Pize no cuenta con placa protectora (se adquiere por separado).

Precio Promedio

$ Precio obtenido por Internet el 15 de agosto del 2023.

Precios Promedio de Artefactos Eléctricos (Contactos

y Clavijas) en la Ciudad de México y Zona Metropolitana,

Querétaro, Tijuana y Villahermosa, levantados del 7 al 15 de agosto del 2023.

40

41

$65

$30

$65

$60

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

Re

Re

2023

2023

e

e

teimbr

teimbr

Sep

Sep

ESTÉVEZ

HALUX

HALUX PIZE

IGOTO

DUP-1524

110344

79344

IN0X2001

No presenta / México

3 meses / China

3 meses / China

10 años / China

Dimensiones

Información

Peso

Dimensiones

Información

Peso

Dimensiones

Información

Peso

Dimensiones

Información

Peso

(Alto x Largo x Ancho)

(Alto x Largo x Ancho)

(Alto x Largo x Ancho)

(Alto x Largo x Ancho)

119.9 x 81.7

119.97 x 90.18

119.6 x 84.8

Incompleta

Completa

Completa

x 23.2 mm

80.5 g

118 x 78.1 x 27.91 mm

65.7 g

71.2 g

Completa

82.7 g

x 40.1 mm

x 25.5 mm

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra

Protección contra

Protección contra

Protección contra

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

No Cumple

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Cumple

•Cuerpo del producto en su totalidad

Cumple

•Cuerpo del producto en su totalidad

•Cuerpo del producto en su totalidad

Cumple

•Cuerpo del producto de plástico.

de plástico.

de plástico.

No Cumple

de plástico.

•Placa metálica.

Lo que encontramos

Lo que encontramos

•No ofrece garantía.

•Al insertarle una clavija, esta no se retiene.

Notas:

• Todas las muestras analizadas cumplieron con la Prueba de protección contra contacto accidental.

• Todas las muestras analizadas cuentan con tornillos para fijación en la pared.

Riesgo de choque eléctrico

Precios:

$

• El modelo de la marca Halux Pize no cuenta con placa protectora (se adquiere por separado).

Precio Promedio

$ Precio obtenido por Internet el 15 de agosto del 2023.

Precios Promedio de Artefactos Eléctricos (Contactos

y Clavijas) en la Ciudad de México y Zona Metropolitana,

Querétaro, Tijuana y Villahermosa, levantados del 7 al 15 de agosto del 2023.

42

43

$43

$27

$48

$56

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

Re

Re

2023

2023

e

e

teimbr

teimbr

Sep

Sep

IGOTO

IUSA

LEVITON

SCHNEIDER ELECTRIC

PB105/2-B

TRADIZIONE CAT 353T

CIEN 2H12 C0

MWD60604

10 años / China

No presenta / México

1 año / México

5 años / Chile

Dimensiones

Dimensiones

Dimensiones

Dimensiones

Información

Peso

Información

Peso

Información

Peso

Información

Peso

(Alto x Largo x Ancho)

(Alto x Largo x Ancho)

(Alto x Largo x Ancho)

(Alto x Largo x Ancho)

Completa

120.1 x 80.7

119.7 x 81 x 26.5 mm

66 g

118.7 x 75.9 x 30 mm

107.9 g

Completa

71.8 g

Completa

112.9 x 74.8 x 25 mm

55 g

Incompleta

x 28.1 mm

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra

Protección contra

Protección contra

Protección contra

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

No Cumple

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

•Cuerpo del producto en su totalidad

Cumple

•Cuerpo del producto en su totalidad

Cumple

•Cuerpo del producto en su totalidad

de plástico.

Cumple

•Cuerpo del producto en su totalidad

de plástico.

de plástico.

No Cumple

de plástico.

•Cuenta con protección para niños.

Lo que encontramos

• No ofrece garantía.

• Al insertarle una clavija, esta no se retiene.

Notas:

• Todas las muestras analizadas cumplieron con la Prueba de protección contra contacto accidental.

• Todas las muestras analizadas cuentan con tornillos para fijación en la pared.

Riesgo de choque eléctrico

Precios:

$

• El modelo de la marca Halux Pize no cuenta con placa protectora (se adquiere por separado).

Precio Promedio

$ Precio obtenido por Internet el 15 de agosto del 2023.

Precios Promedio de Artefactos Eléctricos (Contactos

y Clavijas) en la Ciudad de México y Zona Metropolitana,

Querétaro, Tijuana y Villahermosa, levantados del 7 al 15 de agosto del 2023.

42

43

$43

$27

$48

$56

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

Re

Re

2023

2023

e

e

teimbr

teimbr

Sep

Sep

IGOTO

IUSA

LEVITON

SCHNEIDER ELECTRIC

PB105/2-B

TRADIZIONE CAT 353T

CIEN 2H12 C0

MWD60604

10 años / China

No presenta / México

1 año / México

5 años / Chile

Dimensiones

Dimensiones

Dimensiones

Dimensiones

Información

Peso

Información

Peso

Información

Peso

Información

Peso

(Alto x Largo x Ancho)

(Alto x Largo x Ancho)

(Alto x Largo x Ancho)

(Alto x Largo x Ancho)

Completa

120.1 x 80.7

119.7 x 81 x 26.5 mm

66 g

118.7 x 75.9 x 30 mm

107.9 g

Completa

71.8 g

Completa

112.9 x 74.8 x 25 mm

55 g

Incompleta

x 28.1 mm

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra

Protección contra

Protección contra

Protección contra

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

No Cumple

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

•Cuerpo del producto en su totalidad

Cumple

•Cuerpo del producto en su totalidad

Cumple

•Cuerpo del producto en su totalidad

de plástico.

Cumple

•Cuerpo del producto en su totalidad

de plástico.

de plástico.

No Cumple

de plástico.

•Cuenta con protección para niños.

Lo que encontramos

• No ofrece garantía.

• Al insertarle una clavija, esta no se retiene.

Notas:

• Todas las muestras analizadas cumplieron con la Prueba de protección contra contacto accidental.

• Todas las muestras analizadas cuentan con tornillos para fijación en la pared.

Riesgo de choque eléctrico

Precios:

$

• El modelo de la marca Halux Pize no cuenta con placa protectora (se adquiere por separado).

Precio Promedio

$ Precio obtenido por Internet el 15 de agosto del 2023.

Precios Promedio de Artefactos Eléctricos (Contactos

y Clavijas) en la Ciudad de México y Zona Metropolitana,

Querétaro, Tijuana y Villahermosa, levantados del 7 al 15 de agosto del 2023.

44

45

$185

$43

$51

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

Re

Re

2023

2023

e

e

teimbr

teimbr

Sep

Sep

VETO

VOLTECK

VOLTECK

PLU60880

25076 CODO-B

LÍNEA ESPAÑOLA 47059 CODO-EB

10 años / China

1 año / China

1 año / China

Dimensiones

Información

Peso

Dimensiones

Información

Peso

Dimensiones

Información

Peso

(Alto x Largo x Ancho)

(Alto x Largo x Ancho)

(Alto x Largo x Ancho)

128.1 x 102.4

Completa

115.9 x 75.7

Completa

57.5 g

Completa

117.7 x 72.4 x 31.6 mm

72 g

x 28.4 mm

186 g

x 33.2 mm

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra

Protección contra

Protección contra

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

No Cumple

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Cumple

•Cuerpo del producto en su totalidad

Cumple

•Cuerpo del producto en su totalidad

Cumple

•Cuerpo del producto en su totalidad

de plástico.

de plástico.

de plástico.

Lo que encontramos

•Al insertarle una clavija, esta no se retiene.

Notas:

• Todas las muestras analizadas cumplieron con la Prueba de protección contra contacto accidental.

• Todas las muestras analizadas cuentan con tornillos para fijación en la pared.

Riesgo de choque eléctrico

Precios:

$

• El modelo de la marca Halux Pize no cuenta con placa protectora (se adquiere por separado).

Precio Promedio

$ Precio obtenido por Internet el 15 de agosto del 2023.

Precios Promedio de Artefactos Eléctricos (Contactos

y Clavijas) en la Ciudad de México y Zona Metropolitana,

Querétaro, Tijuana y Villahermosa, levantados del 7 al 15 de agosto del 2023.

44

45

$185

$43

$51

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

Re

Re

2023

2023

e

e

teimbr

teimbr

Sep

Sep

VETO

VOLTECK

VOLTECK

PLU60880

25076 CODO-B

LÍNEA ESPAÑOLA 47059 CODO-EB

10 años / China

1 año / China

1 año / China

Dimensiones

Información

Peso

Dimensiones

Información

Peso

Dimensiones

Información

Peso

(Alto x Largo x Ancho)

(Alto x Largo x Ancho)

(Alto x Largo x Ancho)

128.1 x 102.4

Completa

115.9 x 75.7

Completa

57.5 g

Completa

117.7 x 72.4 x 31.6 mm

72 g

x 28.4 mm

186 g

x 33.2 mm

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra

Protección contra

Protección contra

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

No Cumple

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Cumple

•Cuerpo del producto en su totalidad

Cumple

•Cuerpo del producto en su totalidad

Cumple

•Cuerpo del producto en su totalidad

de plástico.

de plástico.

de plástico.

Lo que encontramos

•Al insertarle una clavija, esta no se retiene.

Notas:

• Todas las muestras analizadas cumplieron con la Prueba de protección contra contacto accidental.

• Todas las muestras analizadas cuentan con tornillos para fijación en la pared.

Riesgo de choque eléctrico

Precios:

$

• El modelo de la marca Halux Pize no cuenta con placa protectora (se adquiere por separado).

Precio Promedio

$ Precio obtenido por Internet el 15 de agosto del 2023.

LO QUE ENCONTRAMOS

46

47

TODOS CUMPLEN TODOS CUMPLEN

AL INSERTARLES UNA CLAVIJA

LA PRUEBA DE

LA PRUEBA DE

NO SE RETIENE ADECUADAMENTE

vista del CONSUMIDOR

Una de las Pruebas Mecánicas indica si los contactos tienen la construcción vista del CONSUMIDOR

CALENTAMIENTO SEGURIDAD DE LA

Re

Re

necesaria para que al insertarles una clavija esta se retenga de forma 2023

adecuada, en caso contrario es un incumplimiento a la NOM-003-SCFI-2014*.

No tuvieron problemas con el máximo

2023

ENVOLVENTE

e

e

calentamiento que genera el paso de la

teimbr

teimbr

corriente eléctrica en un uso intensivo.

Sep

Sep

NO OFRECEN

SE DESGASTAN

GARANTÍA

DEJANDO PARTES

En la prueba de Información al consumidor se

VIVAS

encontró que no cuentan con garantía, por lo

que incumplen la NOM-024-SCFI-2013*.

Después de 10,000 ciclos de insertar y retirar los

contactos, presentaron un reblandecimiento,

permitiendo el acceso a las partes vivas, lo cual

BTICINO

BTICINO

BTICINO

incumple la NOM-003-SCFI-2014*.

E60 28 N (R)

SE6028NPTL

SQZ5215ATCKD

ESTEVEZ

DUO-1524

HALUX PIZE

79344

IUSA

LEVITON

TRADIZIONE CAT 353T

Cien 2H12 C0

IGOTO

IUSA

VOLTECK

*NOM-024-SCFI-2013. Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos

*NOM-003-SCFI-2014. Productos eléctricos-Especificaciones de seguridad.

IN0X2001

TRADIZIONE CAT 353T

25076 CODO-B

electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.

*NOM-003-SCFI-2014. Productos eléctricos-Especificaciones de seguridad.

Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias y sus proveedores a requerimientos y, en su caso, a procedimientos por infracciones a la ley.

La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del Estudio de Calidad.

LO QUE ENCONTRAMOS

46

47

TODOS CUMPLEN TODOS CUMPLEN

AL INSERTARLES UNA CLAVIJA

LA PRUEBA DE

LA PRUEBA DE

NO SE RETIENE ADECUADAMENTE

vista del CONSUMIDOR

Una de las Pruebas Mecánicas indica si los contactos tienen la construcción vista del CONSUMIDOR

CALENTAMIENTO SEGURIDAD DE LA

Re

Re

necesaria para que al insertarles una clavija esta se retenga de forma 2023

adecuada, en caso contrario es un incumplimiento a la NOM-003-SCFI-2014*.

No tuvieron problemas con el máximo

2023

ENVOLVENTE

e

e

calentamiento que genera el paso de la

teimbr

teimbr

corriente eléctrica en un uso intensivo.

Sep

Sep

NO OFRECEN

SE DESGASTAN

GARANTÍA

DEJANDO PARTES

En la prueba de Información al consumidor se

VIVAS

encontró que no cuentan con garantía, por lo

que incumplen la NOM-024-SCFI-2013*.

Después de 10,000 ciclos de insertar y retirar los

contactos, presentaron un reblandecimiento,

permitiendo el acceso a las partes vivas, lo cual

BTICINO

BTICINO

BTICINO

incumple la NOM-003-SCFI-2014*.

E60 28 N (R)

SE6028NPTL

SQZ5215ATCKD

ESTEVEZ

DUO-1524

HALUX PIZE

79344

IUSA

LEVITON

TRADIZIONE CAT 353T

Cien 2H12 C0

IGOTO

IUSA

VOLTECK

*NOM-024-SCFI-2013. Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos

*NOM-003-SCFI-2014. Productos eléctricos-Especificaciones de seguridad.

IN0X2001

TRADIZIONE CAT 353T

25076 CODO-B

electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.

*NOM-003-SCFI-2014. Productos eléctricos-Especificaciones de seguridad.

Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias y sus proveedores a requerimientos y, en su caso, a procedimientos por infracciones a la ley.

La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del Estudio de Calidad.

CLAVIJAS

Precios Promedio de Artefactos Eléctricos (Contactos

y Clavijas) en la Ciudad de México y Zona Metropolitana,

Querétaro, Tijuana y Villahermosa, levantados del 7 al 15 de agosto del 2023.

$33

$53

48

49

$13

$25

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

Re

Re

2023

2023

e

e

teimbr

teimbr

Sep

Sep

EATON (ARROW HART)

EATON (ARROW HART)

IGOTO

SANELEC

1709-BOX

2867-BOX

CL-2PT-MA

2460

No presenta / No indica

No presenta / No indica

No presenta / China

1 año / China

Dimensiones

Dimensiones

Dimensiones

Información

Peso

Información

Peso

Información

Peso

Dimensiones

Información

Peso

(Diámetro x Largo)

(Diámetro x Largo)

(Diámetro x Largo)

(Diámetro x Largo)

38.3 x 47.7 mm

56.8 g

38.3 x 47.7 mm

48 g

Completa

37.1 x 41.4 mm

42.5 g

Incompleta

Incompleta

Completa

38.9 x 36.8 mm

21 g

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra

Protección contra

Protección contra

Protección contra

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

No Cumple

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Cumple

Cumple

• Clavija de hule.

• Clavija de vinil.

Cumple

• Clavija blindada.

Cumple

• Clavija tipo oval / sin tierra.

Lo que encontramos

Lo que encontramos

•No indica país de origen ni ofrece garantía.

•Su envolvente se deterioró, por lo que presentó una flama que no se extinguió a los 30 segundos de haber iniciado.

•No indica país de origen ni ofrece garantía.

Notas:

• Todas las muestras analizadas cumplieron con la Prueba de protección contra contacto accidental.

Riesgo de incendio

Precios:

$ Precio Promedio

$ Precio obtenido por Internet el 15 de agosto del 2023.

CLAVIJAS

Precios Promedio de Artefactos Eléctricos (Contactos

y Clavijas) en la Ciudad de México y Zona Metropolitana,

Querétaro, Tijuana y Villahermosa, levantados del 7 al 15 de agosto del 2023.

$33

$53

48

49

$13

$25

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

Re

Re

2023

2023

e

e

teimbr

teimbr

Sep

Sep

EATON (ARROW HART)

EATON (ARROW HART)

IGOTO

SANELEC

1709-BOX

2867-BOX

CL-2PT-MA

2460

No presenta / No indica

No presenta / No indica

No presenta / China

1 año / China

Dimensiones

Dimensiones

Dimensiones

Información

Peso

Información

Peso

Información

Peso

Dimensiones

Información

Peso

(Diámetro x Largo)

(Diámetro x Largo)

(Diámetro x Largo)

(Diámetro x Largo)

38.3 x 47.7 mm

56.8 g

38.3 x 47.7 mm

48 g

Completa

37.1 x 41.4 mm

42.5 g

Incompleta

Incompleta

Completa

38.9 x 36.8 mm

21 g

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra

Protección contra

Protección contra

Protección contra

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

No Cumple

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Cumple

Cumple

• Clavija de hule.

• Clavija de vinil.

Cumple

• Clavija blindada.

Cumple

• Clavija tipo oval / sin tierra.

Lo que encontramos

Lo que encontramos

•No indica país de origen ni ofrece garantía.

•Su envolvente se deterioró, por lo que presentó una flama que no se extinguió a los 30 segundos de haber iniciado.

•No indica país de origen ni ofrece garantía.

Notas:

• Todas las muestras analizadas cumplieron con la Prueba de protección contra contacto accidental.

Riesgo de incendio

Precios:

$ Precio Promedio

$ Precio obtenido por Internet el 15 de agosto del 2023.

CLAVIJAS

Precios Promedio de Artefactos Eléctricos (Contactos

y Clavijas) en la Ciudad de México y Zona Metropolitana,

Querétaro, Tijuana y Villahermosa, levantados del 7 al 15 de agosto del 2023.

50

51

$34

$19

$21

$19

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

Re

Re

2023

2023

e

e

teimbr

teimbr

Sep

Sep

STEREN

VOLTECK

VOLTECK

VOLTECK

HD-2010

46200 CLI-S

46207 CLR-A

46205 CPL-A

1 año / China

1 año / China

1 año / China

1 año / China

Dimensiones

Información

Peso

Dimensiones

Información

Peso

Dimensiones

Información

Peso

Dimensiones

Información

Peso

(Diámetro x Largo)

(Diámetro x Largo)

(Diámetro x Largo)

(Diámetro x Largo)

Completa

20.5 x 38.6 mm

17 g

Completa

37.4 x 40.9 mm

40 g

Completa

37.2 x 45.2 mm

43 g

Completa

37.6 x 42.4 mm

41 g

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra

Protección contra

Protección contra

Protección contra

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Cumple

• Clavija tipo campana / sin tierra.

Cumple

• Clavija blindada / sin tierra.

Cumple

• Clavija de plástico.

• Clavija de plástico.

No Cumple

Lo que encontramos

•Su envolvente se deterioró y sus conexiones se aflojaron.

Notas:

• Todas las muestras analizadas cumplieron con la Prueba de protección contra contacto accidental.

Riesgo de choque eléctrico

Precios:

$ Precio Promedio

$ Precio obtenido por Internet el 15 de agosto del 2023.

CLAVIJAS

Precios Promedio de Artefactos Eléctricos (Contactos

y Clavijas) en la Ciudad de México y Zona Metropolitana,

Querétaro, Tijuana y Villahermosa, levantados del 7 al 15 de agosto del 2023.

50

51

$34

$19

$21

$19

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

Re

Re

2023

2023

e

e

teimbr

teimbr

Sep

Sep

STEREN

VOLTECK

VOLTECK

VOLTECK

HD-2010

46200 CLI-S

46207 CLR-A

46205 CPL-A

1 año / China

1 año / China

1 año / China

1 año / China

Dimensiones

Información

Peso

Dimensiones

Información

Peso

Dimensiones

Información

Peso

Dimensiones

Información

Peso

(Diámetro x Largo)

(Diámetro x Largo)

(Diámetro x Largo)

(Diámetro x Largo)

Completa

20.5 x 38.6 mm

17 g

Completa

37.4 x 40.9 mm

40 g

Completa

37.2 x 45.2 mm

43 g

Completa

37.6 x 42.4 mm

41 g

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Pruebas de seguridad eléctrica

Protección contra

Protección contra

Protección contra

Protección contra

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

choque eléctrico

Calentamiento

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas de seguridad mecánica

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Pruebas mecánicas

Seguridad de la envolvente

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Operación normal

Resaltamos

Cumple

• Clavija tipo campana / sin tierra.

Cumple

• Clavija blindada / sin tierra.

Cumple

• Clavija de plástico.

• Clavija de plástico.

No Cumple

Lo que encontramos

•Su envolvente se deterioró y sus conexiones se aflojaron.

Notas:

• Todas las muestras analizadas cumplieron con la Prueba de protección contra contacto accidental.

Riesgo de choque eléctrico

Precios:

$ Precio Promedio

$ Precio obtenido por Internet el 15 de agosto del 2023.

LO QUE ENCONTRAMOS

52

53

TODAS CUMPLEN LA PRUEBA

SU ENVOLVENTE SE DETERIORA

DE CALENTAMIENTO

Y SUS CONEXIONES SE AFLOJAN

vista del CONSUMIDOR

No tuvieron problemas con el calor que genera el paso de la corriente eléctrica en un uso intensivo.

vista del CONSUMIDOR

Después 10,000 ciclos de insertar y retirar, presentaron deterioro en el envolvente y Re

Re

aflojamiento en las conexiones, lo cual incumple la NOM-003-SCFI-2014*.

2023

2023

e

e

teimbr

teimbr

Sep

Sep

NO INDICAN PAÍS DE ORIGEN

NI OFRECEN GARANTÍA

Al no cumplir estos requisitos, incumplen la NOM-024-SCFI-2013.*

VOLTECK

46205 CPL-A

EATON (ARROW HART)

1709-BOX

EATON (ARROW HART)

EATON (ARROW HART) 2867-BOX

2867-BOX

(solo deterioro en el envolvente)

*NOM-024-SCFI-2013. Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.

*NOM-003-SCFI-2014. Productos eléctricos-Especificaciones de seguridad.

Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias y sus proveedores a requerimientos y, en su caso, a procedimientos por infracciones a la ley.

La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del Estudio de Calidad.

LO QUE ENCONTRAMOS

52

53

TODAS CUMPLEN LA PRUEBA

SU ENVOLVENTE SE DETERIORA

DE CALENTAMIENTO

Y SUS CONEXIONES SE AFLOJAN

vista del CONSUMIDOR

No tuvieron problemas con el calor que genera el paso de la corriente eléctrica en un uso intensivo.

vista del CONSUMIDOR

Después 10,000 ciclos de insertar y retirar, presentaron deterioro en el envolvente y Re

Re

aflojamiento en las conexiones, lo cual incumple la NOM-003-SCFI-2014*.

2023

2023

e

e

teimbr

teimbr

Sep

Sep

NO INDICAN PAÍS DE ORIGEN

NI OFRECEN GARANTÍA

Al no cumplir estos requisitos, incumplen la NOM-024-SCFI-2013.*

VOLTECK

46205 CPL-A

EATON (ARROW HART)

1709-BOX

EATON (ARROW HART)

EATON (ARROW HART) 2867-BOX

2867-BOX

(solo deterioro en el envolvente)

*NOM-024-SCFI-2013. Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.

*NOM-003-SCFI-2014. Productos eléctricos-Especificaciones de seguridad.

Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias y sus proveedores a requerimientos y, en su caso, a procedimientos por infracciones a la ley.

La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del Estudio de Calidad.

LO MÁS CARO NO SIEMPRE ES LO MEJOR

LO MÁS CARO NO SIEMPRE ES LO MEJOR

Hay productos que tienen una calidad similar a un precio más económico, por ejemplo: Hay productos que tienen una calidad similar a un precio más económico, por ejemplo: 54

55

SCHENEIDER VS BTICINO

SANELEC VS STEREN

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

Re

Re

2023

2023

e

e

teimbr

teimbr

Sep

CHILE

MÉXICO

CHINA

CHINA

Sep

$56

$87

$25

$34

UN CONSUMIDOR SABIO CONSUME RAZONADAMENTE.

UN CONSUMIDOR SABIO CONSUME RAZONADAMENTE.

CUIDA TU ECONOMÍA.

CUIDA TU ECONOMÍA.

LO MÁS CARO NO SIEMPRE ES LO MEJOR

LO MÁS CARO NO SIEMPRE ES LO MEJOR

Hay productos que tienen una calidad similar a un precio más económico, por ejemplo: Hay productos que tienen una calidad similar a un precio más económico, por ejemplo: 54

55

SCHENEIDER VS BTICINO

SANELEC VS STEREN

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

Re

Re

2023

2023

e

e

teimbr

teimbr

Sep

CHILE

MÉXICO

CHINA

CHINA

Sep

$56

$87

$25

$34

UN CONSUMIDOR SABIO CONSUME RAZONADAMENTE.

UN CONSUMIDOR SABIO CONSUME RAZONADAMENTE.

CUIDA TU ECONOMÍA.

CUIDA TU ECONOMÍA.

RECOMENDACIONES

De compra

De uso

56

57

QUE LOS INSTALEN TÉCNICOS ELECTRICISTAS

CÓMPRALOS EN

PIDE QUE TE SELLEN

Pero si deseas hacerlo tú, toma en cuenta lo siguiente:

ESTABLECIMIENTOS

LA GARANTÍA

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

Y guárdala por si necesitas hacerla efectiva.

Re

FORMALES

Re

Debido al cuidado que se debe tener con

2023

estos productos no los adquieras en el

2023

e

e

mercado informal y considera que no cuen-

teimbr

tan con una certificación por parte de los

teimbr

CONSIDERA QUE EL

Sep

organismos de la misma para su comercia-

Sep

lización, lo que representa un serio riesgo

PRECIO PUEDE VARIAR

para los consumidores y su entorno.

SEGÚN SU USO

En el mercado existen productos para “uso

1. CORTAR EL

2. CONTAR CON EL

3. IDENTIFICAR

4. IDENTIFICA LAS

interior” y para “uso exterior”, compra el

SUMINISTRO

EQUIPO ADECUADO

LOS CABLES DE

TERMINALES DEL

adecuado a tus necesidades y recuerda

ELÉCTRICO

Para realizar las cone-

ALIMENTACIÓN

CONTACTO

que puede tener un costo mayor según sea

Esto se hace

xiones necesarias, como

En nuestras instalaciones

Por lo general las ter-

su uso.

desconectando el

pinzas de punta y de cor-

eléctricas tenemos una “Lí-

minales de contactos

interruptor general.

te, desarmador, cinta de

nea” o “Fase” (L), cargada

se encuentran identifi-

aislar, pelador de cable y

con corriente eléctrica, un

cadas con las letras “L”

probador de corriente.

“Neutro” (N), que podrás

(Línea), “N” (Neutro) y

identificar porque no lleva

(Tierra física).

corriente, y una “Tierra físi-

ca”, que funciona como un

elemento de protección en

la instalación eléctrica.

5. HACER LAS

6. ATORNILLA LAS

7. ENVUELVE EL

8. AL TERMINAR

CONEXIONES COMO

TERMINALES DE

CONTACTO CON CINTA

DOBLA LOS CABLES

CORRESPONDEN

MANERA CORRECTA

DE AISLAR

Y asegúrate de que la

Una vez realizados los

De esta forma quedarán

De tal forma que cubras

parte trasera del con-

pasos anteriores debes bien fijas y esto te brin-

los bornes de conexión o

tacto (desforre) quede

hacer las conexiones

dará seguridad.

tornillos.

completamente dentro

como corresponden, es

de la base de la pared,

decir, el cable identifi-

después fija adecua-

cado como “Línea” se

damente el contacto a

debe colocar en el bor-

la base para que no se

reepik

ne “L”, el cable identifi-

mueva durante su uso;

cado como “Neutro” en

por último, coloca la

e foto: F

el borne “N” y el de “Tie-

placa superior.

rra” en el borne “ ”.

Crédito d

RECOMENDACIONES

De compra

De uso

56

57

QUE LOS INSTALEN TÉCNICOS ELECTRICISTAS

CÓMPRALOS EN

PIDE QUE TE SELLEN

Pero si deseas hacerlo tú, toma en cuenta lo siguiente:

ESTABLECIMIENTOS

LA GARANTÍA

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

Y guárdala por si necesitas hacerla efectiva.

Re

FORMALES

Re

Debido al cuidado que se debe tener con

2023

estos productos no los adquieras en el

2023

e

e

mercado informal y considera que no cuen-

teimbr

tan con una certificación por parte de los

teimbr

CONSIDERA QUE EL

Sep

organismos de la misma para su comercia-

Sep

lización, lo que representa un serio riesgo

PRECIO PUEDE VARIAR

para los consumidores y su entorno.

SEGÚN SU USO

En el mercado existen productos para “uso

1. CORTAR EL

2. CONTAR CON EL

3. IDENTIFICAR

4. IDENTIFICA LAS

interior” y para “uso exterior”, compra el

SUMINISTRO

EQUIPO ADECUADO

LOS CABLES DE

TERMINALES DEL

adecuado a tus necesidades y recuerda

ELÉCTRICO

Para realizar las cone-

ALIMENTACIÓN

CONTACTO

que puede tener un costo mayor según sea

Esto se hace

xiones necesarias, como

En nuestras instalaciones

Por lo general las ter-

su uso.

desconectando el

pinzas de punta y de cor-

eléctricas tenemos una “Lí-

minales de contactos

interruptor general.

te, desarmador, cinta de

nea” o “Fase” (L), cargada

se encuentran identifi-

aislar, pelador de cable y

con corriente eléctrica, un

cadas con las letras “L”

probador de corriente.

“Neutro” (N), que podrás

(Línea), “N” (Neutro) y

identificar porque no lleva

(Tierra física).

corriente, y una “Tierra físi-

ca”, que funciona como un

elemento de protección en

la instalación eléctrica.

5. HACER LAS

6. ATORNILLA LAS

7. ENVUELVE EL

8. AL TERMINAR

CONEXIONES COMO

TERMINALES DE

CONTACTO CON CINTA

DOBLA LOS CABLES

CORRESPONDEN

MANERA CORRECTA

DE AISLAR

Y asegúrate de que la

Una vez realizados los

De esta forma quedarán

De tal forma que cubras

parte trasera del con-

pasos anteriores debes bien fijas y esto te brin-

los bornes de conexión o

tacto (desforre) quede

hacer las conexiones

dará seguridad.

tornillos.

completamente dentro

como corresponden, es

de la base de la pared,

decir, el cable identifi-

después fija adecua-

cado como “Línea” se

damente el contacto a

debe colocar en el bor-

la base para que no se

reepik

ne “L”, el cable identifi-

mueva durante su uso;

cado como “Neutro” en

por último, coloca la

e foto: F

el borne “N” y el de “Tie-

placa superior.

rra” en el borne “ ”.

Crédito d

RECOMENDACIONES

58

59

De uso

NO INTRODUZCAS OBJETOS

DESCONECTA LAS CLAVIJAS

¿CÓMO ELEGIR EL CONTACTO

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

EN LOS ORIFICIOS DE LOS

POR SU CUERPO

Re

Re

O CLAVIJA ADECUADO?

CONTACTOS

Nunca jales del cable, ya que corres el ries-

2023

go de dañar la conexión interna entre el ca-

2023

e

Sobre todo metálicos, ya que podría provo-

ble de alimentación y la clavija.

e

car un choque eléctrico.

1. Considera la capacidad eléctrica que indica

teimbr

Ya que a pesar de que los equipos electrónicos que se usan en teimbr

Sep

casa consumen una cantidad aceptable de energía, conectarlos Sep

LÍMPIALOS CON UN PAÑO

a una misma salida es peligroso.

NUNCA SOBRECARGUES

SUAVE Y SECO

2. Revisa que los contactos y clavijas cumplan

SU CAPACIDAD

No lo hagas con trapos mojados o con sol-

con los valores eléctricos establecidos

En el caso de los contactos, no conectes

ventes pues corres el riesgo de dejar ras-

En México el suministro eléctrico es de 127 V~ y los productos aparatos que demanden un consumo de

tros de líquido en el interior y provocar un

eléctricos de uso doméstico tienen un consumo inferior a 15 A energía mayor.

accidente.

(amperes).

3. Considera adquirir contactos con protecciones

NO QUITES LA ESPIGA

TRATA DE NO CONECTAR

En el mercado hay algunos modelos que cuentan con protec-

ción contra inserción de objetos en las terminales (protección DE LOS CONTACTOS

APARATOS QUE CONSUMAN

infantil). Esta característica es útil si tienes hijos pequeños, así Esta es la conexión a tierra y si se retira

MUCHA ELECTRICIDAD

evitarás accidentes.

anulas la garantía y le quitas un elemento

de seguridad que proporciona.

Y QUE NO SEAN DE USO

DOMÉSTICO

Como plantas para plantas industriales pa-

ASEGÚRATE DE QUE LAS

ra soldar, plantas eléctricas, herramientas

industriales, entre otros.

SUSTENTABILIDAD

CONEXIONES ESTÉN

BIEN SUJETAS

Estos productos tienen un periodo de vida muy

Al realizar las conexiones a las terminales

largo, sin embargo, para que esto ocurra, te

en los contactos checa que estén bien suje-

recomendamos que la instalación la haga un técnico

tas. Verifícalo haciendo movimientos sua-

electricista calificado o, si piensas instalarla tú,

ves pero firmes.

seguir bien los pasos.

Cuando termine su vida útil, ya sea por sobrecarga

VERIFICA QUE HAYAS

o por daño físico, no los tires a la basura. Existen

lugares donde se compra este material y lo

INTRODUCIDO POR

encaminan a sitios adecuados para su distribución.

COMPLETO LAS CLAVIJAS

Otra opción es llevarlos a las ferias de recolección

Esto cuando realices la conexión en los

que organizan algunas instituciones educativas o las

contactos, así evitarás posibles descargas

autoridades locales de medio ambiente, checa sus

eléctricas o sobrecalentamientos.

páginas en Internet.

RECOMENDACIONES

58

59

De uso

NO INTRODUZCAS OBJETOS

DESCONECTA LAS CLAVIJAS

¿CÓMO ELEGIR EL CONTACTO

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

EN LOS ORIFICIOS DE LOS

POR SU CUERPO

Re

Re

O CLAVIJA ADECUADO?

CONTACTOS

Nunca jales del cable, ya que corres el ries-

2023

go de dañar la conexión interna entre el ca-

2023

e

Sobre todo metálicos, ya que podría provo-

ble de alimentación y la clavija.

e

car un choque eléctrico.

1. Considera la capacidad eléctrica que indica

teimbr

Ya que a pesar de que los equipos electrónicos que se usan en teimbr

Sep

casa consumen una cantidad aceptable de energía, conectarlos Sep

LÍMPIALOS CON UN PAÑO

a una misma salida es peligroso.

NUNCA SOBRECARGUES

SUAVE Y SECO

2. Revisa que los contactos y clavijas cumplan

SU CAPACIDAD

No lo hagas con trapos mojados o con sol-

con los valores eléctricos establecidos

En el caso de los contactos, no conectes

ventes pues corres el riesgo de dejar ras-

En México el suministro eléctrico es de 127 V~ y los productos aparatos que demanden un consumo de

tros de líquido en el interior y provocar un

eléctricos de uso doméstico tienen un consumo inferior a 15 A energía mayor.

accidente.

(amperes).

3. Considera adquirir contactos con protecciones

NO QUITES LA ESPIGA

TRATA DE NO CONECTAR

En el mercado hay algunos modelos que cuentan con protec-

ción contra inserción de objetos en las terminales (protección DE LOS CONTACTOS

APARATOS QUE CONSUMAN

infantil). Esta característica es útil si tienes hijos pequeños, así Esta es la conexión a tierra y si se retira

MUCHA ELECTRICIDAD

evitarás accidentes.

anulas la garantía y le quitas un elemento

de seguridad que proporciona.

Y QUE NO SEAN DE USO

DOMÉSTICO

Como plantas para plantas industriales pa-

ASEGÚRATE DE QUE LAS

ra soldar, plantas eléctricas, herramientas

industriales, entre otros.

SUSTENTABILIDAD

CONEXIONES ESTÉN

BIEN SUJETAS

Estos productos tienen un periodo de vida muy

Al realizar las conexiones a las terminales

largo, sin embargo, para que esto ocurra, te

en los contactos checa que estén bien suje-

recomendamos que la instalación la haga un técnico

tas. Verifícalo haciendo movimientos sua-

electricista calificado o, si piensas instalarla tú,

ves pero firmes.

seguir bien los pasos.

Cuando termine su vida útil, ya sea por sobrecarga

VERIFICA QUE HAYAS

o por daño físico, no los tires a la basura. Existen

lugares donde se compra este material y lo

INTRODUCIDO POR

encaminan a sitios adecuados para su distribución.

COMPLETO LAS CLAVIJAS

Otra opción es llevarlos a las ferias de recolección

Esto cuando realices la conexión en los

que organizan algunas instituciones educativas o las

contactos, así evitarás posibles descargas

autoridades locales de medio ambiente, checa sus

eléctricas o sobrecalentamientos.

páginas en Internet.

60

61

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

Re

Re

2023

2023

e

e

tiembr

tiembr

Sep

Sep

Aprovecha la calidad y los

precios bajos de los productos

de estación.

BENEFICIOS

Tiempo de lectura: 5 minutos.

La mayoría de las frutas y verduras tienen su tem-

porada y estacionalidad, por lo que hay que adqui-

SON LAS MÁS

EL CALOR DEL SOL

MAYOR

CONTIENEN

rirlas cuando corresponde, ya que:

ADECUADAS PARA

TRANSFORMA LA

DIGESTIBILIDAD

EL MÁXIMO DE

SOBRELLEVAR EL

PLANTA

Son más digestivas por

NUTRIENTES

• Se conservan sus aportes nutricionales a plenitud.

CLIMA

Aportándole una textura

su grado de maduración

Ya que la planta se

• Su apariencia, frescura y sabor son más adecuados

Por eso, en invierno

y sabor más intensos.

natural.

encuentra en su grado

y de mayor calidad.

la naturaleza ofrece

máximo de expansión

alimentos caloríficos

nutritiva.

y en verano alimentos

refrescantes.

SU MADURACIÓN

HAY VARIEDAD DE

SU COSTO ES MENOR

MINIMIZA EL

ES NATURAL

SABOR Y NUTRICIÓN

Esto se debe a que

DESPERDICIO

En vez de pasar por una

Al combinar tu dieta

cuando hay abundancia

DOMÉSTICO

maduración artificial a

con frutas y verduras de

de determinado cultivo el

Gracias a que la fruta y

ck

través de procesos de

temporada durante todo

precio baja.

verdura de temporada es

ersto

refrigeración o sistemas

el año, aprovecharás

más apetecible, además

de invernadero.

todos los beneficios

ahorrarás en tu gasto

: Shuttto

nutricionales que aportan.

diario.

de fo

éditoCr

60

61

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

Re

Re

2023

2023

e

e

tiembr

tiembr

Sep

Sep

Aprovecha la calidad y los

precios bajos de los productos

de estación.

BENEFICIOS

Tiempo de lectura: 5 minutos.

La mayoría de las frutas y verduras tienen su tem-

porada y estacionalidad, por lo que hay que adqui-

SON LAS MÁS

EL CALOR DEL SOL

MAYOR

CONTIENEN

rirlas cuando corresponde, ya que:

ADECUADAS PARA

TRANSFORMA LA

DIGESTIBILIDAD

EL MÁXIMO DE

SOBRELLEVAR EL

PLANTA

Son más digestivas por

NUTRIENTES

• Se conservan sus aportes nutricionales a plenitud.

CLIMA

Aportándole una textura

su grado de maduración

Ya que la planta se

• Su apariencia, frescura y sabor son más adecuados

Por eso, en invierno

y sabor más intensos.

natural.

encuentra en su grado

y de mayor calidad.

la naturaleza ofrece

máximo de expansión

alimentos caloríficos

nutritiva.

y en verano alimentos

refrescantes.

SU MADURACIÓN

HAY VARIEDAD DE

SU COSTO ES MENOR

MINIMIZA EL

ES NATURAL

SABOR Y NUTRICIÓN

Esto se debe a que

DESPERDICIO

En vez de pasar por una

Al combinar tu dieta

cuando hay abundancia

DOMÉSTICO

maduración artificial a

con frutas y verduras de

de determinado cultivo el

Gracias a que la fruta y

ck

través de procesos de

temporada durante todo

precio baja.

verdura de temporada es

ersto

refrigeración o sistemas

el año, aprovecharás

más apetecible, además

de invernadero.

todos los beneficios

ahorrarás en tu gasto

: Shuttto

nutricionales que aportan.

diario.

de fo

éditoCr

DE TEMPORADA EN SEPTIEMBRE

FRUTA

VERDURA

Precio Promedio

62

63

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

Re

Manzana

Papaya

Jitomate

Re

Aguacate

Guayaba

red delicious

Melón chino

Naranja

maradol

Tomate verde

Zanahoria

saladette

2023

2023

e

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

e

Fuente: Profeco. Quién es Quién en los Precios. Información del 21 al 25 de agosto 1 kg

del 2023, por lo que a la fecha de publicación de este artículo pudo haber cambiado.

tiembr

$65.00

$42.00

$41.00

$23.00

$31.00

$30.00

$31.00

$15.00

$29.00

tiembr

Sep

Sep

RECOMENDACIONES

Plátano

Uva roja

REVISA EL COLOR

EVITA DESPERDICIAR

Pera DÁnjou

Tabasco

Sandía

Toronja

Tuna

sin semilla

Por ejemplo, los plátanos muy

Compra solo lo necesario para evitar

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

maduros se tornan cafés. El rojo

descomposición y desperdicio de los

(55)5

intenso indica madurez en jitomates 568 8722 - 800 4688722

alimentos.

$52.00

$23.00

$14.00

$37.00

$26.00

$54.00

o frutos rojos.

ELIGE VARIEDAD

REVISA SU ESTADO

Ningún alimento por sí solo contiene

Cerciórate de que no tengan

todos los nutrientes que se necesitan

abultamientos, manchas o golpes.

para estar sano. Elige variedad en

VERDURA

frutas y verduras para satisfacer tus

Precio Promedio

CHECA SU CONSISTENCIA

necesidades nutrimentales.

Las verduras verdes deben estar

crujientes y firmes, cualquier

HUELE LAS FRUTAS

: Freepikto

alteración de su color o mancha indica

Deben de tener un aroma agradable

que están pasadas o marchitas.

y fresco.

de fo

éditoCr

Acelga

Cebolla blanca

Chícharo

Chile poblano

Chile serrano

Col blanca

También disponible en: http://telefonodelconsumidor.gob.mx Manojo

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

denunciasprofeco@profeco.gob.mx

$10.00

$29.00

$71.00

$57.00

$55.00

$19.00

denunciapublicitaria@profeco.gob.mx

asesoria@profeco.gob.mx

(55)5568 8722 - 800 4688722

de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs;

sábados, domingos y días festivos de

@Profeco

ProfecoOficial

10:00 a 18:00 hrs.

@AtencionProfeco

Lechuga

Fuentes:

Coliflor

Ejote

Elote

romana

Papa blanca

Pepino

• Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (FAO, por sus siglas en inglés). Año internacional de las frutas y verduras 2021, en https://www.fao.org/3/cb2395es/cb2395es.pdf

• Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Frutas y verduras de temporada, sabor, nutrición y calidad. Consultado el 6 de julio del 2023, en: https://www.gob.mx/agricultura/sonora/articulos/frutas-y-verdura-de-Pieza

1 kg

Pieza

Pieza

1 kg

1 kg

temporada-sabor-nutricion-y-calidad-196984?idiom=es

• Consumidora ¿consumes frutas y verduras de temporada? Estos son sus beneficios. Consultado el 11 de julio del 2023, en: https://www.revistaalimentaria.es/consumidora/alimentos-de-temporada/consumes-frutas-y-verduras-de-temporada-estos-son-sus-beneficios

$45.00

$51.00

$8.00

$20.00

$37.00

$23.00

DE TEMPORADA EN SEPTIEMBRE

FRUTA

VERDURA

Precio Promedio

62

63

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

Re

Manzana

Papaya

Jitomate

Re

Aguacate

Guayaba

red delicious

Melón chino

Naranja

maradol

Tomate verde

Zanahoria

saladette

2023

2023

e

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

e

Fuente: Profeco. Quién es Quién en los Precios. Información del 21 al 25 de agosto 1 kg

del 2023, por lo que a la fecha de publicación de este artículo pudo haber cambiado.

tiembr

$65.00

$42.00

$41.00

$23.00

$31.00

$30.00

$31.00

$15.00

$29.00

tiembr

Sep

Sep

RECOMENDACIONES

Plátano

Uva roja

REVISA EL COLOR

EVITA DESPERDICIAR

Pera DÁnjou

Tabasco

Sandía

Toronja

Tuna

sin semilla

Por ejemplo, los plátanos muy

Compra solo lo necesario para evitar

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

maduros se tornan cafés. El rojo

descomposición y desperdicio de los

(55)5

intenso indica madurez en jitomates 568 8722 - 800 4688722

alimentos.

$52.00

$23.00

$14.00

$37.00

$26.00

$54.00

o frutos rojos.

ELIGE VARIEDAD

REVISA SU ESTADO

Ningún alimento por sí solo contiene

Cerciórate de que no tengan

todos los nutrientes que se necesitan

abultamientos, manchas o golpes.

para estar sano. Elige variedad en

VERDURA

frutas y verduras para satisfacer tus

Precio Promedio

CHECA SU CONSISTENCIA

necesidades nutrimentales.

Las verduras verdes deben estar

crujientes y firmes, cualquier

HUELE LAS FRUTAS

: Freepikto

alteración de su color o mancha indica

Deben de tener un aroma agradable

que están pasadas o marchitas.

y fresco.

de fo

éditoCr

Acelga

Cebolla blanca

Chícharo

Chile poblano

Chile serrano

Col blanca

También disponible en: http://telefonodelconsumidor.gob.mx Manojo

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

denunciasprofeco@profeco.gob.mx

$10.00

$29.00

$71.00

$57.00

$55.00

$19.00

denunciapublicitaria@profeco.gob.mx

asesoria@profeco.gob.mx

(55)5568 8722 - 800 4688722

de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs;

sábados, domingos y días festivos de

@Profeco

ProfecoOficial

10:00 a 18:00 hrs.

@AtencionProfeco

Lechuga

Fuentes:

Coliflor

Ejote

Elote

romana

Papa blanca

Pepino

• Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (FAO, por sus siglas en inglés). Año internacional de las frutas y verduras 2021, en https://www.fao.org/3/cb2395es/cb2395es.pdf

• Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Frutas y verduras de temporada, sabor, nutrición y calidad. Consultado el 6 de julio del 2023, en: https://www.gob.mx/agricultura/sonora/articulos/frutas-y-verdura-de-Pieza

1 kg

Pieza

Pieza

1 kg

1 kg

temporada-sabor-nutricion-y-calidad-196984?idiom=es

• Consumidora ¿consumes frutas y verduras de temporada? Estos son sus beneficios. Consultado el 11 de julio del 2023, en: https://www.revistaalimentaria.es/consumidora/alimentos-de-temporada/consumes-frutas-y-verduras-de-temporada-estos-son-sus-beneficios

$45.00

$51.00

$8.00

$20.00

$37.00

$23.00

SALUD

64 CUIDÁNDOTE

COME VERDURAS Y FRUTAS

COME A TUS HORAS

Procura que sea en abundancia y prefiere las de

Realiza tres comidas principales al día y dos

temporada.

colaciones.

INCLUYE CEREALES INTEGRALES

EJERCÍTATE

En cada comida y combinados con leguminosas.

Realiza al menos 30 minutos de actividad

65

física al día.

MODERA TU CONSUMO DE ALIMENTOS

vista del CONSUMIDOR Re CUIDAS A LOS DEMÁS

DE ORIGEN ANIMAL

ACUDE AL MÉDICO

Prefiere las carnes blancas, como el pescado

Para elegir el plan alimenticio adecuado

o el pollo sin piel, a las carnes rojas, como la de

para tu talla, actividades diarias y necesi-

cerdo o res.

dades particulares.

vista del CONSUMIDOR Re

2023e Lleva un estilo de vida

HIDRÁTATE

DUERME 8 HORAS DIARIAS

2023

Toma agua simple en abundancia.

Y evita el uso de dispositivos electrónicos

e

tiembrSep saludable y cuida tus finanzas.

cuando ya estés acostado.

LIMITA LA SAL

tiembrSep

Tiempo de lectura: 2 minutos 30 segundos.

Y consume lo menos posible grasas, aceites,

EVITA EL TABACO Y EL ALCOHOL

azúcares, edulcorantes, así como los alimen-

Mejorarás tu estado de salud y calidad

Te brindamos algunas recomendaciones que te

tos ultraprocesados.

de vida.

ayudarán a tener una mejor salud y finanzas sanas.

Recuerda que si ves por ti mismo podrás ayudar a los

tuyos y procurarles bienestar.

Desarrolla buenos hábitos para que puedan

seguirlos los más pequeños.

RECOMENDACIONES

AHORROS

FINANZAS

APRENDE A UTILIZAR LOS CRÉDITOS

HAZLE APORTACIONES VOLUNTARIAS

Utilízalos solo si es imprescindible, no es dinero

A TU AFORE

HAZ UN PRESUPUESTO

REDUCE DEUDAS

adicional, es un préstamo que deberás pagar en

Mientras más pronto empieces mejor; recuer-

Planifica y registra tus gastos. No olvides

Paga tus créditos y servicios a tiempo.

un determinado plazo y con intereses.

da que es dinero para tu retiro.

incluir tus ingresos y gastos fijos y variables.

EVITA LAS COMPRAS POR IMPULSO

SUSTITUYE LAS SALIDAS

DEJA EL AUTO UNOS DÍAS

AHORRA

No te dejes llevar por la publicidad y analiza

Las visitas a restaurantes o bares pueden susti-

Si te es posible, utiliza de vez en cuando el

Guarda un porcentaje de lo que ganas para

si realmente te hace falta el producto.

tuirse, en ocasiones, por reuniones en casa.

transporte público o camina.

una meta.

EVITA LOS GASTOS HORMIGA

Sustituye ese café de camino al trabajo por uno

preparado en casa.

TRANQUILIDAD

RELÁJATE

ESTABLECE PRIORIDADES

Practica técnicas de relajación, como medita-

Organízate para que puedas dedicar unos

TESTAMENTO

ción, o escucha música tranquila y haz ejercicios

minutos para ti al día.

de estiramiento.

REFLEXIONA Y ORGANIZA

ACUDE CON UN NOTARIO

INFÓRMATE

Cómo te gustaría que fuera la distribución de

Explícale tus deseos, él te orientará en la

NO HAGAS MÁS DE LO QUE PUEDES

Si cuidas a personas enfermas o con nece-

tus bienes.

elaboración de tu testamento.

Sé realista y no intentes hacer más de lo que

sidades especiales, pregunta a su médico o

puedes. Aprende a pedir ayuda y explica clara-

institución de salud si te pueden encaminar

mente lo que necesitas.

con cuidadores que te ayuden.

SALUD

64 CUIDÁNDOTE

COME VERDURAS Y FRUTAS

COME A TUS HORAS

Procura que sea en abundancia y prefiere las de

Realiza tres comidas principales al día y dos

temporada.

colaciones.

INCLUYE CEREALES INTEGRALES

EJERCÍTATE

En cada comida y combinados con leguminosas.

Realiza al menos 30 minutos de actividad

65

física al día.

MODERA TU CONSUMO DE ALIMENTOS

vista del CONSUMIDOR Re CUIDAS A LOS DEMÁS

DE ORIGEN ANIMAL

ACUDE AL MÉDICO

Prefiere las carnes blancas, como el pescado

Para elegir el plan alimenticio adecuado

o el pollo sin piel, a las carnes rojas, como la de

para tu talla, actividades diarias y necesi-

cerdo o res.

dades particulares.

vista del CONSUMIDOR Re

2023e Lleva un estilo de vida

HIDRÁTATE

DUERME 8 HORAS DIARIAS

2023

Toma agua simple en abundancia.

Y evita el uso de dispositivos electrónicos

e

tiembrSep saludable y cuida tus finanzas.

cuando ya estés acostado.

LIMITA LA SAL

tiembrSep

Tiempo de lectura: 2 minutos 30 segundos.

Y consume lo menos posible grasas, aceites,

EVITA EL TABACO Y EL ALCOHOL

azúcares, edulcorantes, así como los alimen-

Mejorarás tu estado de salud y calidad

Te brindamos algunas recomendaciones que te

tos ultraprocesados.

de vida.

ayudarán a tener una mejor salud y finanzas sanas.

Recuerda que si ves por ti mismo podrás ayudar a los

tuyos y procurarles bienestar.

Desarrolla buenos hábitos para que puedan

seguirlos los más pequeños.

RECOMENDACIONES

AHORROS

FINANZAS

APRENDE A UTILIZAR LOS CRÉDITOS

HAZLE APORTACIONES VOLUNTARIAS

Utilízalos solo si es imprescindible, no es dinero

A TU AFORE

HAZ UN PRESUPUESTO

REDUCE DEUDAS

adicional, es un préstamo que deberás pagar en

Mientras más pronto empieces mejor; recuer-

Planifica y registra tus gastos. No olvides

Paga tus créditos y servicios a tiempo.

un determinado plazo y con intereses.

da que es dinero para tu retiro.

incluir tus ingresos y gastos fijos y variables.

EVITA LAS COMPRAS POR IMPULSO

SUSTITUYE LAS SALIDAS

DEJA EL AUTO UNOS DÍAS

AHORRA

No te dejes llevar por la publicidad y analiza

Las visitas a restaurantes o bares pueden susti-

Si te es posible, utiliza de vez en cuando el

Guarda un porcentaje de lo que ganas para

si realmente te hace falta el producto.

tuirse, en ocasiones, por reuniones en casa.

transporte público o camina.

una meta.

EVITA LOS GASTOS HORMIGA

Sustituye ese café de camino al trabajo por uno

preparado en casa.

TRANQUILIDAD

RELÁJATE

ESTABLECE PRIORIDADES

Practica técnicas de relajación, como medita-

Organízate para que puedas dedicar unos

TESTAMENTO

ción, o escucha música tranquila y haz ejercicios

minutos para ti al día.

de estiramiento.

REFLEXIONA Y ORGANIZA

ACUDE CON UN NOTARIO

INFÓRMATE

Cómo te gustaría que fuera la distribución de

Explícale tus deseos, él te orientará en la

NO HAGAS MÁS DE LO QUE PUEDES

Si cuidas a personas enfermas o con nece-

tus bienes.

elaboración de tu testamento.

Sé realista y no intentes hacer más de lo que

sidades especiales, pregunta a su médico o

puedes. Aprende a pedir ayuda y explica clara-

institución de salud si te pueden encaminar

mente lo que necesitas.

con cuidadores que te ayuden.

¿Cómo se calcula la demasía o remanente?

El monto del saldo a tu favor que se genera al ser vendida tu prenda se calcula de la siguiente forma:

¿PIENSAS COMPRAR

66

67

EN UNA CASA DE Precio de Cantidad del Intereses y Demasía venta de la

préstamo

Comisiones

o remanente

vista del CONSUMIDOR

prenda

generadas

vista del CONSUMIDOR

Re

Re

2023

2023

EMPEÑO?

e

e

tiembr

Recupera la demasía o remanente

tiembr

Recomendaciones

Sep

Sep

Revisa la garantía y características

Verifica el registro de la casa

del artículo que quieras adquirir.

de empeño

Cerciórate de que esté registrada ante

la Profeco en la siguiente liga https://

Tiempo de lectura: 2 minutos 30 segundos.

1

2

3

rpce.profeco.gob.mx/casa_empeno.php

Checa los detalles

E

Verifica la fecha de

Acude a la casa de

Recibe la demasía

n un préstamo prendario los artículos que se dejan en

Si compras una joya, verifica que el pe-

comercialización

empeño

En caso de tener

garantía se ponen a la venta cuando la persona que

so, kilataje y, en su caso, la marca estén

Una vez pasado el

Deberás llevar

saldo a tu favor, la

empeña no realiza el pago del préstamo dentro del plazo

detallados.

plazo de refrendo

tu contrato y una

casa de empeño

establecido. Algunos de estos artículos pueden ser:

o desempeño de la

identificación

deberá entregarte

Comprueba si sirve

prenda, verifica en

para consultar si

la demasía o

Verifica las condiciones y correcto fun-

el contrato la fecha

tu prenda ya fue

remanente en

cionamiento del artículo.

de comercialización

vendida y si se

efectivo.

y el periodo para re-

generó un saldo a

Infórmate

cuperar la demasía o

tu favor.

Pregunta por las garantías, cambios o

• Joyería de oro y

• Relojes

• Teléfonos

remanente.

devoluciones del producto.

plata

celulares

Guarda el comprobante de compra

La casa de empeño debe informar

Verifica que las características y espe-

cificaciones del artículo estén debida-

y publicitar que el bien o producto mente detalladas en él, pues te servirá para posibles aclaraciones.

• Electrónicos

• Herramientas

• Línea blanca

¿Qué pasa después de la

es usado.

Comprar en una casa

venta de la prenda?

También disponible en: http://telefonodelconsumidor.gob.mx de empeño

Si el pago del refrendo o desempeño no se realizó dentro

del plazo pactado en el contrato, la casa de empeño puede

denunciasprofeco@profeco.gob.mx

La compra de artículos en estos establecimientos puede ser

comercializar el bien, por lo que una vez vendida la prenda, y denunciapublicitaria@profeco.gob.mx

una oportunidad para conseguir productos usados a buenos

en caso de que el monto de su venta rebase la cantidad del

asesoria@profeco.gob.mx

precios, por ello, es importarte saber que la Profeco también préstamo otorgado, los intereses y comisiones generadas, la supervisa la comercialización de estos artículos1.

casa de empeño se encuentra obligada a entregar la demasía de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs.,

o remanente al consumidor que empeñó el bien, lo que signi-

@AtencionProfeco

1 La Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) establece que deberá sábados, domingos y días festivos de

ProfecoOficial

@Profeco

advertirse en sus envolturas, en los propios bienes y notas de remisión o fica que puedes recuperar un monto de dinero después de la

10:00 a 18:00 hrs.

facturas de forma clara y precisa que estos son “usados”.

venta de tu prenda:

Fotografías: Freepik ( anil o y aretes), 8photo-freepik (hombre pensando) y wirestock-freepik (reloj).

¿Cómo se calcula la demasía o remanente?

El monto del saldo a tu favor que se genera al ser vendida tu prenda se calcula de la siguiente forma:

¿PIENSAS COMPRAR

66

67

EN UNA CASA DE Precio de Cantidad del Intereses y Demasía venta de la

préstamo

Comisiones

o remanente

vista del CONSUMIDOR

prenda

generadas

vista del CONSUMIDOR

Re

Re

2023

2023

EMPEÑO?

e

e

tiembr

Recupera la demasía o remanente

tiembr

Recomendaciones

Sep

Sep

Revisa la garantía y características

Verifica el registro de la casa

del artículo que quieras adquirir.

de empeño

Cerciórate de que esté registrada ante

la Profeco en la siguiente liga https://

Tiempo de lectura: 2 minutos 30 segundos.

1

2

3

rpce.profeco.gob.mx/casa_empeno.php

Checa los detalles

E

Verifica la fecha de

Acude a la casa de

Recibe la demasía

n un préstamo prendario los artículos que se dejan en

Si compras una joya, verifica que el pe-

comercialización

empeño

En caso de tener

garantía se ponen a la venta cuando la persona que

so, kilataje y, en su caso, la marca estén

Una vez pasado el

Deberás llevar

saldo a tu favor, la

empeña no realiza el pago del préstamo dentro del plazo

detallados.

plazo de refrendo

tu contrato y una

casa de empeño

establecido. Algunos de estos artículos pueden ser:

o desempeño de la

identificación

deberá entregarte

Comprueba si sirve

prenda, verifica en

para consultar si

la demasía o

Verifica las condiciones y correcto fun-

el contrato la fecha

tu prenda ya fue

remanente en

cionamiento del artículo.

de comercialización

vendida y si se

efectivo.

y el periodo para re-

generó un saldo a

Infórmate

cuperar la demasía o

tu favor.

Pregunta por las garantías, cambios o

• Joyería de oro y

• Relojes

• Teléfonos

remanente.

devoluciones del producto.

plata

celulares

Guarda el comprobante de compra

La casa de empeño debe informar

Verifica que las características y espe-

cificaciones del artículo estén debida-

y publicitar que el bien o producto mente detalladas en él, pues te servirá para posibles aclaraciones.

• Electrónicos

• Herramientas

• Línea blanca

¿Qué pasa después de la

es usado.

Comprar en una casa

venta de la prenda?

También disponible en: http://telefonodelconsumidor.gob.mx de empeño

Si el pago del refrendo o desempeño no se realizó dentro

del plazo pactado en el contrato, la casa de empeño puede

denunciasprofeco@profeco.gob.mx

La compra de artículos en estos establecimientos puede ser

comercializar el bien, por lo que una vez vendida la prenda, y denunciapublicitaria@profeco.gob.mx

una oportunidad para conseguir productos usados a buenos

en caso de que el monto de su venta rebase la cantidad del

asesoria@profeco.gob.mx

precios, por ello, es importarte saber que la Profeco también préstamo otorgado, los intereses y comisiones generadas, la supervisa la comercialización de estos artículos1.

casa de empeño se encuentra obligada a entregar la demasía de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs.,

o remanente al consumidor que empeñó el bien, lo que signi-

@AtencionProfeco

1 La Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) establece que deberá sábados, domingos y días festivos de

ProfecoOficial

@Profeco

advertirse en sus envolturas, en los propios bienes y notas de remisión o fica que puedes recuperar un monto de dinero después de la

10:00 a 18:00 hrs.

facturas de forma clara y precisa que estos son “usados”.

venta de tu prenda:

Fotografías: Freepik ( anil o y aretes), 8photo-freepik (hombre pensando) y wirestock-freepik (reloj).

0100

0110

0

1100

100 1111

0110

0

0

1100 0

0

100 1111 0

100 110

0

11

110

0

1100 0

11

1100 0

100 1111 0

100 110

0

0

1111 0

11100

110

0

1100

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

0110

1111 0

11100

10

0

1100

0

1100 0

110 1111 0

10 110

11100

10

0100 1111 0

0

1111 0

11100

10

0

1

01

100 110 100

11100

10

0

10 1100 0

100 1111 0

100

11

0 11100

10

11

1100 0

0

0 11

10

110

0

1100

1100 0

100

100 1111 0

100 110

111

10

0110

1

111 00 10

0

11

0

111 0

1100 0

100 1111 000 0 100 110

1110000 10

0

1111 0

11100

10

11

0

0 11

1100 0

100 1111 000 0 100 110

11100

10

0

11

111

10

1

0

10 1100 0

1

1100 0

110 1111 0

1

1

1 0 1110000 10

0 10

0

0

1111 0

11

10

100 1111 0

1100 0

100

0110

100 110

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1

11100

10

111

1100 0

11100

10

0110

0

1100 0

1100 0

0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

11

11100

10

11

0

0 1100 0

11 0

1100 0

100 1

100 110

11100

10

0

111 0

11

11100

10

110

0

1100 0

11 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

1

100

0

OPERADORES

0

1111

1100 0

0 100 110

11100

10

110

0

1100 0 100

1111

11100

10

100 1111

0

1100 0

11100

10

110

0

0

1100 0

11

0

00 0

111

10

100 111

100 110

0

1111 0

1110000 10

110

1

0

1100 0

1

1

10

100 1111

100 11

100 0

0

1100

0

10

11

1111 0

111

0

0

0

1100 0

0

1100 0

10

100 1111 0

100 110

1110 00

0

11

11100

10

0

110

0

1100 0

1

1100 0

11

1111 0

100 110

1 0 11100

10

0

0

1111 0

11100

10

100 11

1100 0

0

11 0

110

100 110

11

10

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

0

1100 0

11100

10

0110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

110

Este tipo de servicios

100 1111 0

100 110

11100

10

0100

0

0

1111 0 1110

10

011

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

111

10

0

0 1100 0

0

0

1

0

1111 0

1110000 10

0

00 1111 0

110

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 11

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

10 110

0

0

1

11100

10

0

0

1111 0

100 1111 0

111 0

110

1100 0

0110

100 110

11100

10

0

1100 0

1

100 1111 0

100 110 100 0

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

1

10

0

1111 0

11100

1100

110

1100 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

0

100 1111 0

100 110

111

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11

00 10

110

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

1

1

1

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

10 1111 0

100 110 100 0

1

00 10

1100

11

11100

10

100 1111 0

1

1100 0

0

1111 0

11100

10

011

100 110

1 0 1110

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

0 1100

100 1111

100

1111 0

11100

10

0

1

0

1111 0

11100

10

0

100 0

11100

10

110

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

1111 0

11100

10

0

0

110

0

1

1110

10

11

100 1111 0

1100 0

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

0

1

110

100

1111 0

11100

10

0

0

1111 0

100 110

1 0 11100

10

0

0

1100 0

1

0

1

11100

10

111

100 1111 0

1100 0

11100

10

0

10 1100 0

1100 0

0

100 1111 0

100 110

111

10

0

110

1100 0

11100

10

0

1111 0

111000

10

0

0

110

100 1111 0

100 110

11

0

0 0

11100

10

0

0 1100 0

1100 0

1111 0

110 1111

100 11

111

10

0

68

puede resultar una

110

0

1100 0

1100

11100

10

0

1

1110000 10

69

100 1111 0

100 110

100 1111 0

11

0

1111 0 0 11100

10

0

0

1100 0

110

100 110

1 0 11100

10

110

0

1100 0

1100 0

10

100 1111 0

100 110

11100

0

1100 0

100 1111 0

100

11

11100

10

1100 1

0

1111 0

11100

10

1 0 11100

10

0110

110

0

1100 0

1100

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1100

11

100 1111 0

100 110 00

11100

10

0

0

1111 0 0 11100

10

0110

0

1111 0 0 111

10

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

0

110

1100 0

100 1111

100 110

111000

10

0

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

0

0 0

1111 0

111

10

110

1100

11100

10

0

110 0

1100 0

0

100 111

1

11

1110000 10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

0 11100

10

0

0 0 0

0

110

1

0

11

11100

10

0

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

1

1100 0

11

1111 0

100 1

1 0 11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

10

0

1111 0

11100

10

100

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

1100 0

100 1

11

1

110

0

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

10

100

1

1111 0

11100

1

100 1111 0

0

0

1111 0

11100

10

0

0

1100 0

0

11100

10

110

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

11100

10

100 1111 0

100 110

MÓVILES

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

1

110

0

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

0

1100

110

111

10

100 1111

1

110

00

0 0

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

0

00 10

11

0

1111 0

11100

1100 0

11100

10

0

0

0

1100 0

1100 0

10

0

100 1111 0

10 110

11100

110

0

1100 0

1100 0

opción más económica.

100 1111 0

100 110

11100

10

0

0

1111 0

11100

10

110

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

1100

110 1111 0

100 110

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

100 1111

11

0

0

1111

11100

10

011

100 110 00 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

0 11100

10

0

0

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

110

11

10

0

1111 0

11100

10

0110

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

0 0

1100 0

1

100 1111 0

100 110

111000

10

0

1111 0

11100

10

0

1

11100

10

11

1

0

1111 0

1100 0

100 110

11100

10

0

10 110

1100 0

100

100 1111 0

100 110

1 0 11

10

100

0

100

1111 0

11100

10

0

0 0

1111 0

1

10

1100

110

0

1100 0

110

1100 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

11100

10

0

1111

11100

10

110

0

1100 0

100 1111 0

100 110

110

11100

10

0

1100 0

1100 0

0

1111 0

110 1111 0

100 110

0 11100

10

110

0

1100 0

1100 0

11100

10

0

11

11

10

100 1111 0

100 110

100 1111 0

1

1100 0

1

10

0

0

1111 0

11100

11

100 110

1 0 1110 0

10

0

110

0

1100 0

1100 0

10

0

0 1100

100 1111 0

100 110

11100

100 1111

100

1111 0

11100

10

0

1

0

1111 0

111

10

0

100

11100

10

110

0

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

1110000 10

0

1100 0

1100 0

100 1111

100 110

0 11100

10

0

1111 0

11100

10

0110

0

1111 0

11100

10

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

0

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

10 1

11100

10

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

111

10

0

0

111

11100

10

110

1100 0

1110000 10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

1

111

10

0

0110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11

0

10

11

0

1111 0

11100

10

0

0 1100 0

1100 0

10 0

110 1111

100 110

11

10

100 0

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

111

10

1111 0

11100

10

1111 0 0

1100 0

0

1111 0

1110000 10

100 110

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

100

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

11100

10

0

1111 0

11100

10

11

10

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

100 10

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

10

1100 0

111

10

0110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

1110000 10

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

100

0

1111 0

1100 0

100 110

11100

10

110

0

1100 0 100

1111 0

11100

10

100 1111 0

0

1100 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

11100

10

100 1111 0

100 110

0

1111 0

11100

10

0

110

0

1100 0

1100 0

11100

10

100

100 1111 0

100 110

0

10

11

Re

Re

0

1111 0

11100

0

0 1100 0

110

0

1100 0

1100 0

10

100 11

100 1111 0

100 110

11100

0

11 0

2023e VIRTUALES

0

1111 0

1

10

11

11

0

0 11

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

1110000 10

100 1111 000 0 100 110

0

1111 0

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

100 1111 0

100 110

0

11

11100

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

1

0

10 1100 0

11 0

1100 0

1100 0

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

0

1111 0

11

10

0110

0

1100

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

11

0

0 1100 0

1100 0

100

0

1111 0

11100

10

110 1111

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

0

0

1100 0

0

1111 0

11100

10

110

100 110

11100

10

0

11

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 00

100

1111 0

11100

10

0

0 0

1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

11

0

0 1100

1100 0

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

100 1111

100 1

11100

10

10

0

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0 0

1111 0

11100

10

1100 0

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

10

0

0

110

2023

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

110

0

1111 0

11100

10

0100

0

110

1100 0

0

0 0

1100 0

11100

10

100 1111 0

100 1

11100

10

0110

1

0

0

0

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

110

0

1111

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

0

11

1100 0

0

1111 0

11100

10

110 1111 00

100 110

111

10

0110

0

0

0

110

0

110

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

0

1111 0

11

0

10

0

1100 0

100 1111 0

100 110

1

1

0

0

0

0 0

1111 0

11100

10

110

100 11

100

1110000 10

0

1111 0

110

0

1100 0

0

110

0

1100 0

1100

100 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

100

111 0 111

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

1100 01

111000

10

e

0

1111 0 0 11100

10

0

1111 0

11100

110

0110

0

1100 0

1100

0

0

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

100 110

1

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

1100

0

111 0 11100

10

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

110

0

1100 0

1100 0

1111 0

1100

100 110

11100

10

100 1111 0

1

11

1 0 11100

10

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

111

10

00 0

0

1111 0

11100

10

100

1111 0 0 11100

10

0

1111 0

1110000 10

100 1111 0

1100 0

110

0

1100

1100 0

1100 0

11100

10

100 1111 0

1

110

11100

10

0110

100 110

11100

10

0

0

1100 0

11100

10

110

0

1

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

0

1100 0

0

111

1100 0

11100

10

110 1111 0

100 110

0 11100

10

0110

1111 0

111

1

11100

10

0

1100 0

1100 0

0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

1100 0

100 110

111000

10

10

0

1111 0

11100

10

100

110

0

0

100

1

11100

10

10

0

1100 0

1100 0

110

0

1100

100 1111 0

100 110

11100

10

11

1100 01 0 11100

10

0

1111 0

11100

10

100 1111

110

0110

0 0

1100 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

1111 0 111

10

0

1100 0

1100 0

110

0

1100 0

11

110 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

100 110 00 0

00 1

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

0

100 1111 0

1100 0

1

0

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11

0

110

100 110

11100

10

1

0

11

111000

10

0

1100 0

0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

110

0

11

11 0

1100 0

tiembr

tiembr

110 1111 000 0 100 110

1

1

0

1100

0

110

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

1100

011

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

0 1100 0

100 1

100

11

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

111

11 0

1100 0

01

10

0

1111 0

11100

10

1100

110

110

0

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

1

110

11

10

0

1100 0

1100 0

Sep

Una opción de telefonía e internet móvil

100 1111 0

100 110

11100

10

00

100

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

110

0

110

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

0 0

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

Sep

100 1111 0

1100 0

110

0

11

1100 0

100 1111 000 0 100 110

111

10

0

100 110

11100

10

110

0

1111 0

1110000 10

0

1100 0 100

1111 0

11100

10

100 1111 0

1100 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

110 1111

100 110

11100

10

0110

1100 0

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

0

0

1100 0

110

1

110

11100

10

0

1111 0

110

0

1100 0

00

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

11100

10

100 1111 0

100 110

10

1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

110

0110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

10 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

10

100 1111 0

100 110

11100

0

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

100 1111 0

1100 0

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0110

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0110

1111 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

que requiere la red de otro distribuidor.

100 1111 0

100 110

11100

10

1111 0

1100 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

110

100

1111 0

11100

10

100

0

1100 0

1100 0

0

100 1111 0

100 110

11100

10

1100 0

11100

10

110

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

110

1100 0

11100

10

100 1111 0

0

1100 0

1100 0

0

100 1111 0

100 110

11100

10

11100

10

110

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100 110

110

11100

10

0

1100 0

1100 0

0

1111 0

110 1111 0

100 110

11100

10

10

110

0

1100 0

1100 0

0

1111 0

11100

10

100 1111 0

100 110

100 1111 0

1100 0

10

0

1111 0

11100

0110

100 110

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

0110

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

1100 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

0

100 1111 0

100 110

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0 110 1111 0

100 110

11100

10

100

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

1100 0

110

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

100 110

11100

10

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

11100

10

110

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100 110 1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

1100 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

100 1111 0

1100 0

0

1111 0

11100

10

0110

100 110

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

0110

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

100 1111 0

1100 0

0

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

110

0

1100 0 100

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

100 1111 0

1100 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0110

1100 0

0

1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

110

0

1100 0

1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

100 1111 0

1100 0

0

100 1111 0

100 110

10

0

100

0

1111 0

11100

110

100 110

11100

10

0

110

0

1100 0

1100 0

10

0

1100 0

110

0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

0

100 1111 0

0

1111 0

11100

10

110

0

0

1100 0

1100 0

110

0

1100 0

100 1111 0

100 110

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

0

1111 0

11100

10

110

110

0

1100 0

1100 0

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

110

110

0

1100 0

1100 0

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

1100 0

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

110

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

0

1111 0

11100

10

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

100 1111 0

1100 0

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

100 110

11100

10

110

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0 100

1111 0

11100

10

100 1111 0

1100 0

11100

10

1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

0

110

1100 0

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

Los Operadores Móviles Virtuales (OMV) son empresas

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

110

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

11100

10

100 1111 0

100 110

10

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

110

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

1100 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

10

100 1111 0

100 110

11100

0

1111 0

11100

10

0110

que ofrecen servicios de telefonía e Internet móvil sin la

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

100 1111 0

1100 0

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0110

100 110

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

0

110

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

0 110 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

100

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

1100 0

110

0

1100 0

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

necesidad de contar con antenas o infraestructura propia.

110

0

1100 0

100 1111 0

100 110 1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

100 1111 0

1100 0

100 1111 0

1100 0

0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0110

100 110

11100

10

110

0

1100 0 100

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

100 1111 0

11

0

00 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

0110

110

1100 0

0

1100 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

100 1111 0

100 110

11100

10

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

110

110

0

1100 0

1100 0

11100

10

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

100 1111 0

100 110

11100

10

10

0

1100 0

En su lugar contratan los servicios mayoristas de empresas

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

110

110

0

1100 0

1100 0

10

1100 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

110

0

1100 0

1100 0

0

1111 0

11100

10

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

1111 0

11100

10

1111 0

1100 0

100 1111 0

1100 0

0

0

1111 0

11100

10

110

100 110

11100

10

100 110

11100

10

0

1100 0

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

100

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

0110

0

1100 0

1100 0

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

10

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

1100 0

0

de telecomunicaciones, como:

110

100 110

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

10

10

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

10

110

0

1100 0

1100 0

1100 0

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

10

0

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

0

1111 0

11100

10

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

1100 0

0

0

1111 0

11100

10

110

100 110

11100

10

0

1100 0

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

0

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

1111 0

1100 0

100 110

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

100

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

1100 0

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

11100

10

110 1111 0

100 110

11100

10

1111 0

11100

10

11100

10

1111 0

1100 0

10

100 110

11100

10

10

100

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

1100 0

11100

10

11100

10

11100

10

10

10

Ventajas

Principales Operadores Móviles Virtuales

Ofrecen servicios económicos, innovadores,

personalizados o flexibles.

La mayoría de las empresas utilizan nuevas tecnologías

que permiten mayor facilidad de uso y conectividad

inmediata.

Atienden segmentos específicos de la población que

suelen ser considerados poco rentables para otros

operadores.

Pueden ofrecer mejores beneficios a personas de bajos

recursos y en zonas apartadas.

Consulta otros Operadores Móviles Virtuales en:

La cobertura de la compañía es la misma a la que está

https://www.altanredes.com/sumatealared/

afiliado tu OMV.

Las marcas utilizadas en la Revista del Consumidor son con fines informativos y/o comparativos, de conformidad a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

0100

0110

0

1100 0

100 1111 0

0110

0

1100 0

100 1111 0

100 110

0

1111 0

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

0

1111 0

11100

110

0

1100

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

0110

1111 0

11100

10

0

1100 0

0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

100 1111 0

1100 0

01

100 110

11100

10

0

10 1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

1100 0

111

10

0110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

111000

10

0

0

1

11100

10

111 0

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

11

0

0 1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

1

110

11100

10

0

0

0

1111 0

11100

10

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1

11100

10

111 0

1100 0

11100

10

0110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

11

11100

10

110

0

1100 0

11 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

1

100

0

OPERADORES

0

1111 0

1100 0

100 110

11100

10

110

0

1100 0 100

1111 0

11100

10

100 1111

0

1100 0

11100

10

110

0

0

1100 0

1100 0

11100

10

100 1111 0

100 110

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1

11100

10

100 1111 0

100 110 100

0

1111 0

1

10

110

0

1100 0

1100 0

0

11

10

100 1111 0

100 110

1110 00

0

1111 0

11100

10

0

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

1110

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

0

1100 0

11100

10

0110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

110

Este tipo de servicios

100 1111 0

100 110

11100

10

0100

0

0

1111 0 0 1110

10

011

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

111

10

0

0 1100 0

0

1

0

1111 0

1110000 10

0

00 1111 0

110

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100 110

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

110

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

0

1100 0

1

1

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

0

00 1111 0

100 110 100

1111 0 0 11100

110

1100 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

0

100 1111 0

100 110

111

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

1110000 10

110

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

1

11

1111 0

100 110 100 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

0

1111 0

11100

10

100 1111 0

1100 0

0

1111 0

11100

10

0110

100 110

1110

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

0

1

0

1111 0

11100

10

0

100 0

11100

10

110

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

1111 0

11100

10

0

1

1110

10

11

0

11

100 1111 0

1100 0

100 110

11100

10

0

0 1100 0

1100 0

0

100 1

100 110

1

11100

10

0

0

110

100

1111 0

11100

10

0

111 0

1

11100

10

0

1100 0

111

11

100 1111 0

1100 0

11100

10

0

0 1100 0

1100 0

0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

110

1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100 110

110

11100

10

0

1100 0

1100 0

0

1111 0

110 1111 0

100 110

11100

10

68

puede resultar una

110

0

1100 0

1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

69

100 1111 0

100 110

100 1111 0

1100 0

0

1111 0

11100

10

0110

100 110

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

10

100 1111 0

100 110

11100

0

1100

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

1100

11100

10

0

1111 0

11100

10

0110

110

0

1100 0

1100

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1100

0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

0

1111 0 0 11100

10

0110

0

11

11100

10

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

0

110

11 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

0

0 0

1111 0

11

10

110

1100

11100

10

0

110

1100 0

100

0

100 1111 0

100 11

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

0 11100

10

0

0 0

01111 0

11100

10

110

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

11

1111 0

100 1

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

10

0

1111 0

11100

10

100

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

1100 0

100 1

11

1

110

0

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

10

100

1

1111 0

11100

10

100 1111 0

0

1111 0

11100

10

0

0

1100 0

0

11100

10

110

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

11

10

100 1111 0

100 110

MÓVILES

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

100

11100

10

110

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

0

1100 0

110

111

10

100 1111 0

1

110

00

0 0

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

111

10

0

1111 0

1110000 10

110

1100 0

1110000 10

0

1100 0

1100 0

10

0

100 1111 0

100 110

11100

110

0

1100 0

1100 0

opción más económica.

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

111

10

0

1111 0

11100

10

100 1111 0

1100 0

0

1111

1110000 10

0110

100 110

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

0 11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

0110

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

1111 0

11100

10

0

1

11100

10

1

1

0

1111 0

1100 0

100 110

11100

10

0

10 1100 0

11 0

1100 0

100

100 1111 0

100 110

11100

10

0

100

1111 0

11100

10

0

1111 0

1

10

1100

110

0

1100 0

110

1100 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 1111 0

100 11

11100

10

0

0

1100 0

11100

10

0

11

11100

10

110

0

1100 0

100 1111 0

100 110

110

11100

10

0

1100 0

11 0

1100 0

0

1111 0

110 1111 0

100 110

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

100 1111 0

100 110

100 1111 0

1100 0

10

0

0

1111 0

11100

110

100 110

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

10

0

1100

100 1111 0

100 110

11100

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

1

0

1111 0

11100

10

0

100

11100

10

110

0

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1100

1100 0

100 1111 0

100 110

0 11100

10

0

1111 0

11100

10

011

0

1111 0

11100

10

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

0

0 1100 0

1100 0

1

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

0

00 1111 0

100 110

11100

10

1111 0

11100

10

110

1100 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

111

10

0110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

1110000 10

110

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

11

110 1111 0

100 110 00 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

1111 0

1

10

1100

1111 0

1100 0

0

1111 0

11100

10

100 110

1110

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

100

1111 0

11100

1

0

0

1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

11

10

0

1111 0

11100

10

100

11100

10

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

10

1100 0

111

10

0110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

1110000 10

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

100

0

1111 0

1100 0

100 110

11100

10

110

0

1100 0 100

1111 0

11100

10

100 1111 0

0

1100 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

11100

10

100 1111 0

100 110

0

1111 0

11100

10

0

110

0

1100 0

1100 0

11100

10

100

100 1111 0

100 110

0

10

110

Re

Re

0

1111 0

11100

0

1100 0

110

0

1100 0

1100 0

10

100 1111 0

100 1111 0

100 110

11100

0

2023e VIRTUALES

0

1111 0

1

10

1

11

0

10 1100 0

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

1110000 10

100 1111 0

100 110

0

1111 0

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

100 1111 0

100 110

0

1111 0

11100

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

110

0

1

1100 0

100 0

1100 0

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

0

1111 0

111

10

0110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

0

1111 0

11100

10

110 1111 0

100 110

111000

10

0

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

1100 0

0

0

1111 0

11100

10

110

100 110

11100

10

0

1100 0

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

100

1111 0

11

10

1100 0

100

11100

10

0

0

1111 0

11100

10

110

0

1100

1100 0

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

10

0

0

1111 0

11100

10

110

0

1111 0

11100

10

0

1100

1100 0

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

10

0

0

1100 0

2023

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

110

0

1111 0

11100

10

0100

0

110

1100 0

1100 0

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

10

0110

0

0

0110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

110

0

1111

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

0

1100

1100 0

0

1111 0

11100

10

110 1111 0

100 110

111

10

0110

0

0

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

0

1111 0

11

0

10

0

1100 0

100 1111 0

100 110

1100 0

1

0

0

0

1111 0

11100

10

110

100 110

1110000 10

0

1111 0

110

0

1100 0

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

100

1111

111

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

1100 0

111 00 10

e

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

110

0110

0

1100 0

1100

0

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

100 110

111000

1

0

1100 0

1100 0

0

0

100 1111 0

100 110

11100

0

11

0 11100

10

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

110

0

1100 0

11 0

1100 0

1111 0

1100 0

100 110

11100

10

100 1111 0

1

110

11100

10

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

111

10

00

0

1111 0

111

10

100

1111 0

11100

10

0

1111 0

1110000 10

100 1111 0

1100 0

110

0

1100 0

1100 0

1100 0

11100

10

100 1111 0

100 110

111000

10

0110

100 110

11100

10

0

0

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

1100 0

111

10

110

0

1100 0

1100 0

11100

10

110 1111 0

100 110

11100

10

0110

1111 0

11100

10

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

1110000 10

0

1111 0

1100 0

100 110

11100

10

10

0

1111 0

11100

10

100

110

0

100

1

11100

10

10

0

1100 0

1100 0

110

0

1100

100 1111 0

100 110

11100

10

111 0

1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

100 1111 0

110

0110

0

1100 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

1111 0 11100

10

0

1100 0

1100 0

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

100 110

10

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

100 1111 0

1100 0

10

0

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

110

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

110

0

1

1100 0

100 0

tiembr

tiembr

110 1111 0

100 110

1

10

0

1100

110

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

Sep

Una opción de telefonía e internet móvil

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

Sep

100 1111 0

1100 0

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

100 110

11

10

100

110

0

1111 0

11100

10

0

1100 0 100

1111 0

11100

10

100 1111 0

1100 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0110

1100 0

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

0

1111 0

110

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

11100

10

100 1111 0

100 110

10

1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

110

0110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

10

100 1111 0

100 110

11100

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

100 1111 0

1100 0

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0110

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0110

1111 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

que requiere la red de otro distribuidor.

100 1111 0

100 110

11100

10

1111 0

1100 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

110

100

1111 0

11100

10

100

0

1100 0

1100 0

0

100 1111 0

100 110

11100

10

1100 0

11100

10

110

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

110

1100 0

11100

10

100 1111 0

0

1100 0

1100 0

0

100 1111 0

100 110

11100

10

11100

10

110

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100 110

110

11100

10

0

1100 0

1100 0

0

1111 0

110 1111 0

100 110

11100

10

10

110

0

1100 0

1100 0

0

1111 0

11100

10

100 1111 0

100 110

100 1111 0

1100 0

10

0

1111 0

11100

0110

100 110

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

0110

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

1100 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

0

100 1111 0

100 110

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0 110 1111 0

100 110

11100

10

100

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

1100 0

110

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

100 110

11100

10

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

11100

10

110

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100 110 1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

1100 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

100 1111 0

1100 0

0

1111 0

11100

10

0110

100 110

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

0110

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

100 1111 0

1100 0

0

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

110

0

1100 0 100

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

100 1111 0

1100 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0110

1100 0

0

1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

110

0

1100 0

1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

100 1111 0

1100 0

0

100 1111 0

100 110

10

0

100

0

1111 0

11100

110

100 110

11100

10

0

110

0

1100 0

1100 0

10

0

1100 0

110

0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

0

100 1111 0

0

1111 0

11100

10

110

0

0

1100 0

1100 0

110

0

1100 0

100 1111 0

100 110

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

0

1111 0

11100

10

110

110

0

1100 0

1100 0

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

110

110

0

1100 0

1100 0

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

1100 0

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

110

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

0

1111 0

11100

10

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

100 1111 0

1100 0

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

100 110

11100

10

110

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0 100

1111 0

11100

10

100 1111 0

1100 0

11100

10

1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

0

110

1100 0

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

Los Operadores Móviles Virtuales (OMV) son empresas

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

110

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

11100

10

100 1111 0

100 110

10

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

110

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

1100 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

10

100 1111 0

100 110

11100

0

1111 0

11100

10

0110

que ofrecen servicios de telefonía e Internet móvil sin la

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

100 1111 0

1100 0

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0110

100 110

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

0

110

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

0 110 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

100

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

1100 0

110

0

1100 0

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

necesidad de contar con antenas o infraestructura propia.

110

0

1100 0

100 1111 0

100 110 1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

100 1111 0

1100 0

100 1111 0

1100 0

0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

0110

100 110

11100

10

110

0

1100 0 100

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

100 1111 0

1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

0110

0110

1100 0

0

1100 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

100 1111 0

100 110

11100

10

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

110

110

0

1100 0

1100 0

11100

10

100 1111 0

1100 0

0110

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

100 1111 0

100 110

11100

10

10

0

1100 0

En su lugar contratan los servicios mayoristas de empresas

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

110

110

0

1100 0

1100 0

10

1100 0

11100

10

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

110

0

1100 0

1100 0

0

1111 0

11100

10

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

1111 0

11100

10

1111 0

1100 0

100 1111 0

1100 0

0

0

1111 0

11100

10

110

100 110

11100

10

100 110

11100

10

0

1100 0

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

100

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

1100 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

0110

0

1100 0

1100 0

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

10

11100

10

0

1111 0

11100

10

0

1111 0

11100

10

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

1100 0

0

de telecomunicaciones, como:

110

100 110

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

10

10

0

1111 0

11100

10

0

1100 0

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

10

110

0

1100 0

1100 0

1100 0

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

10

0

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

0

1111 0

11100

10

110 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

1100 0

0

0

1111 0

11100

10

110

100 110

11100

10

0

1100 0

110

0

1100 0

1100 0

100 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

100

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

0

0

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

110

0

1100 0

1100 0

110 1111 0

100 110

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

1111 0

1100 0

100 110

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

100

1111 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

1100 0

11100

10

100 1111 0

100 110

11100

10

0

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

110

0

1100 0

1100 0

11100

10

110 1111 0

100 110

11100

10

1111 0

11100

10

11100

10

1111 0

1100 0

10

100 110

11100

10

10

100

1111 0

11100

10

1100 0

11100

10

1100 0

11100

10

11100

10

11100

10

10

10

Ventajas

Principales Operadores Móviles Virtuales

Ofrecen servicios económicos, innovadores,

personalizados o flexibles.

La mayoría de las empresas utilizan nuevas tecnologías

que permiten mayor facilidad de uso y conectividad

inmediata.

Atienden segmentos específicos de la población que

suelen ser considerados poco rentables para otros

operadores.

Pueden ofrecer mejores beneficios a personas de bajos

recursos y en zonas apartadas.

Consulta otros Operadores Móviles Virtuales en:

La cobertura de la compañía es la misma a la que está

https://www.altanredes.com/sumatealared/

afiliado tu OMV.

Las marcas utilizadas en la Revista del Consumidor son con fines informativos y/o comparativos, de conformidad a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Comparador de Servicios de Telecomunicaciones

70

No adquieras un servicio

71

Para que hagas un consumo responsable

que no vas a aprovechar

e informado consulta el Comparador

de Servicios de Telecomunicaciones de

por completo.

planes de telefonía móvil, donde podrás

vista del CONSUMIDOR

encontrar el proveedor que más se

vista del CONSUMIDOR

Re

ajuste a tu presupuesto.

Recomendaciones

Re

2023

2023

e

e

https://comparador.ift.org.mx/

tiembr

tiembr

Sep

Revisa la compatibilidad del equipo con la red

Sep

1) Para los proveedores que utilizan la Red Compartida deberás de ingresar a la página:

https://www.altanredes.com/category/dispositivos/

2) Para todos los proveedores, el equipo:

• No deberá tener reporte de robo.

• Tendrá que encontrarse desbloqueado.

• Deberá cumplir con las normas técnicas aplicables. Consulta el catálogo en: Recomendaciones

http://catalogomoviles.ift.org.mx/

Verifica que cuente con el contrato registrado ante

la Profeco

Consúltalo en el Registro Público de Contratos de Adhesión de Telecomunicaciones:

Conoce los términos y condiciones del servicio

https://rpca.profeco.gob.mx/telecomunicaciones.html

Consulta el contrato en:

https://burocomercial.profeco.gob.mx/ca-telecom.jsp

y en la página de Internet de los proveedores.

Consulta su cobertura

En el visualizador geográfico de la red compartida podrás revisar los mapas de cobertura de los operadores que funcionan en esta red:

https://www.redcompartida.igg.unam.mx/geoportal/home

Fuentes:

• Altán Redes. (2023). Conoce la Red Compartida. Recuperado el 22 de junio del 2023, de Altán Redes: https://www.altanredes.com/

• Diario Oficial de la Federación. (9 de marzo del 2016). ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite los Lineamientos para la comercialización de servicios móviles por parte de operadores móviles virtuales. Obtenido de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5429202&fecha=09/03/2016#gsc.tab=0

Asimismo, podrás consultar la cobertura de otros operadores ingresando a

• Instituto Federal de Telecomunicaciones. (2021). Análisis sobre el Mercado de Operadores Móviles Virtuales (OMVs). Obtenido de https://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/omvs2021v5.pdf su página de Internet.

• Instituto Federal de Telecomunicaciones. (mayo del 2023). Reporte de Información Comparable de Planes y Tarifas de Servicios de Telecomunicaciones Móviles. Obtenido de Usuarios y Audiencias: https://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/usuarios-y-audiencias/reportemovil2023.pdf

• Organismo Promotor de Inversiones. (28 de junio del 2020). Red Compartida. Recuperado el 22 de junio del 2023, de Acciones y Programas: https://www.gob.mx/promtel/acciones-y-programas/red-compartida-255015

Comparador de Servicios de Telecomunicaciones

70

No adquieras un servicio

71

Para que hagas un consumo responsable

que no vas a aprovechar

e informado consulta el Comparador

de Servicios de Telecomunicaciones de

por completo.

planes de telefonía móvil, donde podrás

vista del CONSUMIDOR

encontrar el proveedor que más se

vista del CONSUMIDOR

Re

ajuste a tu presupuesto.

Recomendaciones

Re

2023

2023

e

e

https://comparador.ift.org.mx/

tiembr

tiembr

Sep

Revisa la compatibilidad del equipo con la red

Sep

1) Para los proveedores que utilizan la Red Compartida deberás de ingresar a la página:

https://www.altanredes.com/category/dispositivos/

2) Para todos los proveedores, el equipo:

• No deberá tener reporte de robo.

• Tendrá que encontrarse desbloqueado.

• Deberá cumplir con las normas técnicas aplicables. Consulta el catálogo en: Recomendaciones

http://catalogomoviles.ift.org.mx/

Verifica que cuente con el contrato registrado ante

la Profeco

Consúltalo en el Registro Público de Contratos de Adhesión de Telecomunicaciones:

Conoce los términos y condiciones del servicio

https://rpca.profeco.gob.mx/telecomunicaciones.html

Consulta el contrato en:

https://burocomercial.profeco.gob.mx/ca-telecom.jsp

y en la página de Internet de los proveedores.

Consulta su cobertura

En el visualizador geográfico de la red compartida podrás revisar los mapas de cobertura de los operadores que funcionan en esta red:

https://www.redcompartida.igg.unam.mx/geoportal/home

Fuentes:

• Altán Redes. (2023). Conoce la Red Compartida. Recuperado el 22 de junio del 2023, de Altán Redes: https://www.altanredes.com/

• Diario Oficial de la Federación. (9 de marzo del 2016). ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite los Lineamientos para la comercialización de servicios móviles por parte de operadores móviles virtuales. Obtenido de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5429202&fecha=09/03/2016#gsc.tab=0

Asimismo, podrás consultar la cobertura de otros operadores ingresando a

• Instituto Federal de Telecomunicaciones. (2021). Análisis sobre el Mercado de Operadores Móviles Virtuales (OMVs). Obtenido de https://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/omvs2021v5.pdf su página de Internet.

• Instituto Federal de Telecomunicaciones. (mayo del 2023). Reporte de Información Comparable de Planes y Tarifas de Servicios de Telecomunicaciones Móviles. Obtenido de Usuarios y Audiencias: https://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/usuarios-y-audiencias/reportemovil2023.pdf

• Organismo Promotor de Inversiones. (28 de junio del 2020). Red Compartida. Recuperado el 22 de junio del 2023, de Acciones y Programas: https://www.gob.mx/promtel/acciones-y-programas/red-compartida-255015

72 Guía de Publicidad

Recomendaciones

73

CONSIDERA QUE LA INFORMACIÓN QUE

COMPARTES DEBE SER

• Cierta

• Verificable

• Clara

vista del CONSUMIDOR Re para

• Indudable

2023e

INFLUENCERS

vista del CONSUMIDOR Re

Además:

2023

• Que no contenga descripciones engañosas o

e

tiembr

abusivas.

tiembr

Sep

Buenas prácticas para

• Que incluya advertencias para el uso seguro

NO PONGAS LA INFORMACIÓN ACOMPAÑADA

Sep

no confundir a los

del bien, producto o servicio, así como las

DE DIVERSOS

restricciones o prohibiciones por motivos de

O enlaces que dificulten o confundan distinguir que se

consumidores.

seguridad o salud de los consumidores.

trata de publicidad.

Tiempo de lectura: 5 minutos

PROCURA QUE TUS PUBLICACIONES SIEMPRE

EN CASO DE IMÁGENES O VIDEOS, INCLUYE LA

En México, la publicidad e información

INCLUYAN

REFERENCIA A PUBLICIDAD

que brindan los influencers a través

#PublicidadPagada

De tal manera que permita su lectura y apreciación

de sus plataformas digitales o redes

#Publicidad

durante toda su duración.

sociales se rigen por diversas normas,

#OpinionesPersonales

una de las principales es la Ley Federal

#PatrocinadoPor

de Protección al Consumidor (LFPC),

UTILIZA REFERENCIAS FÁCILES DE ENTENDER

que considera como publicidad a toda la

información de:

Con esto se informará si tienes o no una relación

#Publicidad

comercial con la marca que estás publicando.

#PublicidadPagada

• Bienes

#Patrocinio

• Productos

#OpinionesPersonales

• Servicios

ESPECIFICA QUE SE TRATA DE UNA PUBLICIDAD

que sea difundida por cualquier medio,

• Imagen

SI TU CONTENIDO SE COMPARTE EN AUDIO

lo que incluye a:

Coloca la información sobre la misma.

(PÓDCAST U OTROS)

• Las plataformas digitales

Menciona expresamente que se trata de publicidad.

• Las redes sociales

• Video

Inclúyela en todo momento, al inicio o dentro del

propio contenido, no solo al final del video o en el

texto que lo describe.

REVISA LOS SITIOS ELECTRÓNICOS DE

LA MARCA

• Transmisión en vivo

Producto o servicio para comprobar que es seguro y

Especifica que se trata de publicidad cuando

Artículo 32 de la LFPC

que cumple con las normas y, si es posible, comparte

menciones el bien, producto o servicio patrocinado.

la fuente donde pueda verificarse la información.

Indica que la información o publicidad debe ser:

PROCURA QUE TU OPINIÓN SE LIMITE A

Exenta de otras

COLOCA LA INFORMACIÓN EN UN LUGAR

TU EXPERIENCIA

Clara

Veraz

Comprobable

formas que puedan

VISIBLE

Con el bien, producto o servicio. Es válido que

inducir al error o

confusión

Y disponible en todo momento.

también opines si tu experiencia no fue buena.

72 Guía de Publicidad

Recomendaciones

73

CONSIDERA QUE LA INFORMACIÓN QUE

COMPARTES DEBE SER

• Cierta

• Verificable

• Clara

vista del CONSUMIDOR Re para

• Indudable

2023e

INFLUENCERS

vista del CONSUMIDOR Re

Además:

2023

• Que no contenga descripciones engañosas o

e

tiembr

abusivas.

tiembr

Sep

Buenas prácticas para

• Que incluya advertencias para el uso seguro

NO PONGAS LA INFORMACIÓN ACOMPAÑADA

Sep

no confundir a los

del bien, producto o servicio, así como las

DE DIVERSOS

restricciones o prohibiciones por motivos de

O enlaces que dificulten o confundan distinguir que se

consumidores.

seguridad o salud de los consumidores.

trata de publicidad.

Tiempo de lectura: 5 minutos

PROCURA QUE TUS PUBLICACIONES SIEMPRE

EN CASO DE IMÁGENES O VIDEOS, INCLUYE LA

En México, la publicidad e información

INCLUYAN

REFERENCIA A PUBLICIDAD

que brindan los influencers a través

#PublicidadPagada

De tal manera que permita su lectura y apreciación

de sus plataformas digitales o redes

#Publicidad

durante toda su duración.

sociales se rigen por diversas normas,

#OpinionesPersonales

una de las principales es la Ley Federal

#PatrocinadoPor

de Protección al Consumidor (LFPC),

UTILIZA REFERENCIAS FÁCILES DE ENTENDER

que considera como publicidad a toda la

información de:

Con esto se informará si tienes o no una relación

#Publicidad

comercial con la marca que estás publicando.

#PublicidadPagada

• Bienes

#Patrocinio

• Productos

#OpinionesPersonales

• Servicios

ESPECIFICA QUE SE TRATA DE UNA PUBLICIDAD

que sea difundida por cualquier medio,

• Imagen

SI TU CONTENIDO SE COMPARTE EN AUDIO

lo que incluye a:

Coloca la información sobre la misma.

(PÓDCAST U OTROS)

• Las plataformas digitales

Menciona expresamente que se trata de publicidad.

• Las redes sociales

• Video

Inclúyela en todo momento, al inicio o dentro del

propio contenido, no solo al final del video o en el

texto que lo describe.

REVISA LOS SITIOS ELECTRÓNICOS DE

LA MARCA

• Transmisión en vivo

Producto o servicio para comprobar que es seguro y

Especifica que se trata de publicidad cuando

Artículo 32 de la LFPC

que cumple con las normas y, si es posible, comparte

menciones el bien, producto o servicio patrocinado.

la fuente donde pueda verificarse la información.

Indica que la información o publicidad debe ser:

PROCURA QUE TU OPINIÓN SE LIMITE A

Exenta de otras

COLOCA LA INFORMACIÓN EN UN LUGAR

TU EXPERIENCIA

Clara

Veraz

Comprobable

formas que puedan

VISIBLE

Con el bien, producto o servicio. Es válido que

inducir al error o

confusión

Y disponible en todo momento.

también opines si tu experiencia no fue buena.

¿Dudas? Confirma estos pasos

Regulación especial

74

75

Los productos que pueden representar un "riesgo o daño a la salud" cuentan con regulación especial que emite la COLOCA ETIQUETAS

1

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). La Cofepris y la Profeco coadyuvan para Que revelen cuál es tu relación con el

verificar y vigilar que el etiquetado de estos productos se ajusten al contenido de las normas.

anunciante, en un lugar visible, comprensible

Aplica, entre

vista del CONSUMIDOR

y de manera clara.

otros, para:

vista del CONSUMIDOR

Re

Re

2023

2023

e

Alimentos y

Cosméticos

Productos

Servicios e

Suplementos

Productos

e

EVITA PRÁCTICAS QUE RESTEN

tiembrSep

2

Bebidas

de aseo

Insumos de

alimenticios

de belleza y

IMPORTANCIA Y VISIBILIDAD A LA

salud

Perfumería

tiembrSep

PUBLICACIÓN O ETIQUETA

Tales como mezclar la etiqueta o hashtag

Ejemplos de publicidad susceptible de revisión

con gran cantidad de otros hashtags, o

colocar la etiqueta o hashtag al final de la

Las reglas de publicidad

publicación.

Productos engaño (productos

Etiquetado dirigido al público

La comida chatarra no

milagro).

infantil, sin dibujos animados

debe publicitarse de forma

también deben ser

y debidamente marcado con

engañosa como "comida

etiquetado frontal.

saludable".

cumplidas por las niñas,

EVITA REFERENCIAS Y ABREVIATURAS

niños y adolescentes

3 AMBIGUAS, COMO COLOCAR

ÚNICAMENTE

“¡Gracias empresa X!”

“Empresa X”

“Embajador”

“#Publi”

Las invitaciones también

“Socio”

“#Ad”

son publicidad

Si te invitan a

ASEGÚRATE DE QUE TUS OPINIONES

4

Consulta la Guía completa en:

algún evento o

SEAN AUTÉNTICAS

viaje, te regalan

Fidedignas y recientes, ya sea de un

productos o

producto, bien o servicio.

recibes algún

(55) 56 25 6700

https://www.profeco.gob.mx/influencers/

beneficio que no

800 468 8722

sea económico

y compartes tus

REVISA SI LO QUE RECOMIENDAS

5

experiencias a

CUMPLE CON LA REGULACIÓN

Fuentes:

través de tus

Específica para su publicación.

Leyes, Reglamentos y Acuerdos

plataformas o

• Ley Federal de Protección al Consumidor, en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPC.pdf

• Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPC_191219.pdf redes sociales,

• Ley General de Salud, en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGS_MP.pdf también es

• ACUERDO por el que se da a conocer la “Guía de publicidad para Influencers de la Procuraduría Federal del Consumidor”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto del 2023.

publicidad.

REVISA CONSTANTEMENTE QUE EL

Material de consulta difundido por la Cofepris en materia de etiquetado

• Guía para los responsables de los productos sujetos a la modificación de la NOM-051 y Manual de la MODIFICACIÓN a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA-2010, en 6 CONTENIDO SEA VERAZ

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/653733/MANUAL_NOM051_v16.pdf https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/manual-de-la-modificacion-a-la-norma-oficial-mexicana-nom-051-scfi-ssa1-2010-272744

Claro y exento de textos o diálogos

engañosos o abusivos, y que los enlaces a

Disposiciones internacionales de referencia que puedes consultar

• Divulgaciones 101 para influenciadores publicadas por la FTC, en https://www.ftc.gov/system/files/documents/plain-language/influencer-guide-es-508.pdf los que dirijan, en su caso, estén disponibles.

• Industry guidance - International Consumer Protection and Enforcement Network, en https://icpen.org/industry-guidance

• ICPEN-ORE-Guidelines for Digital Influencers, en https://icpen.org/sites/default/files/2017-06/ICPEN-ORE-Guidelines%20for%20Digital%20Influencers-JUN2016.pdf

• Guía de buena conducta Influencers y creadores de contenidos. Ministerio de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial y Digital, Francia, en https://www.economie.gouv.fr/guide-bonne-conduite-influenceurs-createurs-contenu

• Guía sobre la interpretación y la aplicación de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior. Apartado 4.2.6. Comercialización por medio de influentes, en https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

¿Dudas? Confirma estos pasos

Regulación especial

74

75

Los productos que pueden representar un "riesgo o daño a la salud" cuentan con regulación especial que emite la COLOCA ETIQUETAS

1

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). La Cofepris y la Profeco coadyuvan para Que revelen cuál es tu relación con el

verificar y vigilar que el etiquetado de estos productos se ajusten al contenido de las normas.

anunciante, en un lugar visible, comprensible

Aplica, entre

vista del CONSUMIDOR

y de manera clara.

otros, para:

vista del CONSUMIDOR

Re

Re

2023

2023

e

Alimentos y

Cosméticos

Productos

Servicios e

Suplementos

Productos

e

EVITA PRÁCTICAS QUE RESTEN

tiembrSep

2

Bebidas

de aseo

Insumos de

alimenticios

de belleza y

IMPORTANCIA Y VISIBILIDAD A LA

salud

Perfumería

tiembrSep

PUBLICACIÓN O ETIQUETA

Tales como mezclar la etiqueta o hashtag

Ejemplos de publicidad susceptible de revisión

con gran cantidad de otros hashtags, o

colocar la etiqueta o hashtag al final de la

Las reglas de publicidad

publicación.

Productos engaño (productos

Etiquetado dirigido al público

La comida chatarra no

milagro).

infantil, sin dibujos animados

debe publicitarse de forma

también deben ser

y debidamente marcado con

engañosa como "comida

etiquetado frontal.

saludable".

cumplidas por las niñas,

EVITA REFERENCIAS Y ABREVIATURAS

niños y adolescentes

3 AMBIGUAS, COMO COLOCAR

ÚNICAMENTE

“¡Gracias empresa X!”

“Empresa X”

“Embajador”

“#Publi”

Las invitaciones también

“Socio”

“#Ad”

son publicidad

Si te invitan a

ASEGÚRATE DE QUE TUS OPINIONES

4

Consulta la Guía completa en:

algún evento o

SEAN AUTÉNTICAS

viaje, te regalan

Fidedignas y recientes, ya sea de un

productos o

producto, bien o servicio.

recibes algún

(55) 56 25 6700

https://www.profeco.gob.mx/influencers/

beneficio que no

800 468 8722

sea económico

y compartes tus

REVISA SI LO QUE RECOMIENDAS

5

experiencias a

CUMPLE CON LA REGULACIÓN

Fuentes:

través de tus

Específica para su publicación.

Leyes, Reglamentos y Acuerdos

plataformas o

• Ley Federal de Protección al Consumidor, en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPC.pdf

• Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPC_191219.pdf redes sociales,

• Ley General de Salud, en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGS_MP.pdf también es

• ACUERDO por el que se da a conocer la “Guía de publicidad para Influencers de la Procuraduría Federal del Consumidor”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto del 2023.

publicidad.

REVISA CONSTANTEMENTE QUE EL

Material de consulta difundido por la Cofepris en materia de etiquetado

• Guía para los responsables de los productos sujetos a la modificación de la NOM-051 y Manual de la MODIFICACIÓN a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA-2010, en 6 CONTENIDO SEA VERAZ

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/653733/MANUAL_NOM051_v16.pdf https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/manual-de-la-modificacion-a-la-norma-oficial-mexicana-nom-051-scfi-ssa1-2010-272744

Claro y exento de textos o diálogos

engañosos o abusivos, y que los enlaces a

Disposiciones internacionales de referencia que puedes consultar

• Divulgaciones 101 para influenciadores publicadas por la FTC, en https://www.ftc.gov/system/files/documents/plain-language/influencer-guide-es-508.pdf los que dirijan, en su caso, estén disponibles.

• Industry guidance - International Consumer Protection and Enforcement Network, en https://icpen.org/industry-guidance

• ICPEN-ORE-Guidelines for Digital Influencers, en https://icpen.org/sites/default/files/2017-06/ICPEN-ORE-Guidelines%20for%20Digital%20Influencers-JUN2016.pdf

• Guía de buena conducta Influencers y creadores de contenidos. Ministerio de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial y Digital, Francia, en https://www.economie.gouv.fr/guide-bonne-conduite-influenceurs-createurs-contenu

• Guía sobre la interpretación y la aplicación de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior. Apartado 4.2.6. Comercialización por medio de influentes, en https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Dietas saludables y sostenibles

76

Guías Alimentarias

• Promueven todas las dimensiones

• Inician con la lactancia materna

77

de la salud y el bienestar de las

exclusiva.

personas.

vista del CONSUMIDOR

y Plato del Bien Comer

vista del CONSUMIDOR

Re

• Tienen una baja presión e impacto

• Consisten principalmente en una

Re

2023

Aprende cómo tener una dieta

ambiental.

alimentación basada en alimentos

2023

e

tiembr

saludable y sostenible.

de origen vegetal sin procesar.

e

tiembr

Sep

Sep

Tiempo de lectura: 5 minutos

• Son accesibles, alcanzables,

seguras, equitativas y

En colaboración con el:

culturalmente aceptables.

México enfrenta una mala nutrición

que incluye

Por una alimentación saludable

1:

• Desnutrición

• Sobrepeso/obesidad

Las “Guías Alimentarias para la Población Mexicana” y el

• Deficiencia de vitaminas y minerales

nuevo “Plato del Bien Comer” tienen como objetivo que las y los mexicanos adopten una alimentación saludable que ayude

al cuidado del medio ambiente y favorezca el consumo de

alimentos de temporada y productos locales.

Beneficios

La actualización de estas guías alimentarias ayudará a:

Disminuir el riesgo de

Preservar la cultura

Proteger nuestra

Contribuir a la

enfermedades crónicas.

alimentaria mexicana.

biodiversidad.

sostenibilidad del planeta.

1Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 y 2018-19. Disponible en https://ensanut.insp.mx/

Dietas saludables y sostenibles

76

Guías Alimentarias

• Promueven todas las dimensiones

• Inician con la lactancia materna

77

de la salud y el bienestar de las

exclusiva.

personas.

vista del CONSUMIDOR

y Plato del Bien Comer

vista del CONSUMIDOR

Re

• Tienen una baja presión e impacto

• Consisten principalmente en una

Re

2023

Aprende cómo tener una dieta

ambiental.

alimentación basada en alimentos

2023

e

tiembr

saludable y sostenible.

de origen vegetal sin procesar.

e

tiembr

Sep

Sep

Tiempo de lectura: 5 minutos

• Son accesibles, alcanzables,

seguras, equitativas y

En colaboración con el:

culturalmente aceptables.

México enfrenta una mala nutrición

que incluye

Por una alimentación saludable

1:

• Desnutrición

• Sobrepeso/obesidad

Las “Guías Alimentarias para la Población Mexicana” y el

• Deficiencia de vitaminas y minerales

nuevo “Plato del Bien Comer” tienen como objetivo que las y los mexicanos adopten una alimentación saludable que ayude

al cuidado del medio ambiente y favorezca el consumo de

alimentos de temporada y productos locales.

Beneficios

La actualización de estas guías alimentarias ayudará a:

Disminuir el riesgo de

Preservar la cultura

Proteger nuestra

Contribuir a la

enfermedades crónicas.

alimentaria mexicana.

biodiversidad.

sostenibilidad del planeta.

1Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 y 2018-19. Disponible en https://ensanut.insp.mx/

Guías alimentarias

Plato del Bien Comer

Con ellas se busca dirigir el diseño de políticas, programas y acciones Es una herramienta que facilita:

multisectoriales relacionadas con la alimentación y nutrición que se basan en: 78

79

• La identificación de los grupos.

• Principios de igualdad

• La combinación y variación de los alimentos para

• Enfoque de género

apoyar a la población mexicana a cambiar a patrones

• Enfoque de derechos

de dieta más saludables y sostenibles.

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

Re

Re

2023

10 Recomendaciones para la población mexicana

2023

e

e

tiembrSep

1

2

tiembrSep

Lactancia materna exclusiva

Más verduras y frutas frescas

Los primeros 6 meses de vida los

En todas las comidas, las frutas y

bebés necesitan alimentarse solo con

verduras de temporada son más

leche materna, y después junto con

económicas y, cuando sea posible,

otros alimentos nutritivos y variados

las de producción local.

hasta por lo menos los 2 años de edad.

3

4

Frijoles, lentejas o habas

Cereales integrales

Diario, ya sean guisados en sopas o

O de granos enteros como tortillas

con verduras. Tienen proteínas y fibra,

de maíz, avena, arroz, o tubérculos

son prácticos y económicos.

como la papa, ya que tienen

vitaminas, fibra y dan energía.

5

6

Lactancia materna exclusiva

Menos carne de res y carnes

Evita los alimentos ultraprocesados

Durante los primeros 6 meses de

procesadas

vida

Como embutidos, papitas, galletas, pan

los bebés necesitan alimentarse solo

En su lugar consume más frijoles,

dulce y cereales de caja, ya que tienen

con leche materna, y después junto con

lentejas, huevo, pollo o pescado. Por

mucha grasa, sal y/o azúcar. Elige

otros alimentos nutritivos y variados

tu salud y la del planeta, elige más

alimentos sin sellos o con el menor

hasta por lo menos los 2 años de edad.

alimentos de origen vegetal.

número de ellos.

7

8

Toma agua natural

Evita el consumo de alcohol

A lo largo del día y con todas las comidas,

Por el bienestar de tu salud física

en lugar de bebidas azucaradas como

y mental y la de tu familia.

refrescos, jugos, aguas preparadas con

polvos en sobres y bebidas deportivas

que pueden dañar la salud.

9

10

Haz más actividad física

Disfruta de tus alimentos en familia

Como caminar, correr o bailar, en lugar

O con amigos cuando sea posible.

de pasar tiempo sentado o frente

Participa en la planeación y preparación

a la pantalla (celulares, televisión,

de las comidas, sin desperdiciar

videojuegos, entre otros). ¡Cada

alimentos.

movimiento cuenta!

Fuente:

• Infografía y Resumen Ejecutivo de las Guías Alimentarias 2022 de la Secretaría de Salud.

Guías alimentarias

Plato del Bien Comer

Con ellas se busca dirigir el diseño de políticas, programas y acciones Es una herramienta que facilita:

multisectoriales relacionadas con la alimentación y nutrición que se basan en: 78

79

• La identificación de los grupos.

• Principios de igualdad

• La combinación y variación de los alimentos para

• Enfoque de género

apoyar a la población mexicana a cambiar a patrones

• Enfoque de derechos

de dieta más saludables y sostenibles.

vista del CONSUMIDOR

vista del CONSUMIDOR

Re

Re

2023

10 Recomendaciones para la población mexicana

2023

e

e

tiembrSep

1

2

tiembrSep

Lactancia materna exclusiva

Más verduras y frutas frescas

Los primeros 6 meses de vida los

En todas las comidas, las frutas y

bebés necesitan alimentarse solo con

verduras de temporada son más

leche materna, y después junto con

económicas y, cuando sea posible,

otros alimentos nutritivos y variados

las de producción local.

hasta por lo menos los 2 años de edad.

3

4

Frijoles, lentejas o habas

Cereales integrales

Diario, ya sean guisados en sopas o

O de granos enteros como tortillas

con verduras. Tienen proteínas y fibra,

de maíz, avena, arroz, o tubérculos

son prácticos y económicos.

como la papa, ya que tienen

vitaminas, fibra y dan energía.

5

6

Lactancia materna exclusiva

Menos carne de res y carnes

Evita los alimentos ultraprocesados

Durante los primeros 6 meses de

procesadas

vida

Como embutidos, papitas, galletas, pan

los bebés necesitan alimentarse solo

En su lugar consume más frijoles,

dulce y cereales de caja, ya que tienen

con leche materna, y después junto con

lentejas, huevo, pollo o pescado. Por

mucha grasa, sal y/o azúcar. Elige

otros alimentos nutritivos y variados

tu salud y la del planeta, elige más

alimentos sin sellos o con el menor

hasta por lo menos los 2 años de edad.

alimentos de origen vegetal.

número de ellos.

7

8

Toma agua natural

Evita el consumo de alcohol

A lo largo del día y con todas las comidas,

Por el bienestar de tu salud física

en lugar de bebidas azucaradas como

y mental y la de tu familia.

refrescos, jugos, aguas preparadas con

polvos en sobres y bebidas deportivas

que pueden dañar la salud.

9

10

Haz más actividad física

Disfruta de tus alimentos en familia

Como caminar, correr o bailar, en lugar

O con amigos cuando sea posible.

de pasar tiempo sentado o frente

Participa en la planeación y preparación

a la pantalla (celulares, televisión,

de las comidas, sin desperdiciar

videojuegos, entre otros). ¡Cada

alimentos.

movimiento cuenta!

Fuente:

• Infografía y Resumen Ejecutivo de las Guías Alimentarias 2022 de la Secretaría de Salud.

Espacios incluyentes

Costos elevados

80 Frenemos la

Es importante que la

Pese a las tarifas establecidas,

infraestructura e instalaciones

aerolíneas y líneas de autobuses

de centros de salud, de educación

elevan el costo del pasaje al cobrar

81

y de entretenimiento, así como

boletos dobles a las personas

los diversos transportes públicos

gordas, además se carecen de

(terrestres, aéreos o marítimos)

protocolos que den prioridad a la

vista del CONSUMIDOR Re GORDOFOBIA

sean incluyentes para todos los

comodidad y bienestar de todas

tipos de corporalidades.

las personas.

vista del CONSUMIDOR Re

2023

Las personas de tal a grande no

En colaboración con el:

2023

e

deben ser discriminadas.

e

tiembr

tiembr

Sep

3 de cada 10 personas mayores de 18 años declararon Sep haber sido discriminadas por su peso o estatura.

La gordofobia es la discriminación que enfrentan las

personas consideradas de talla grande por el simple hecho

de serlo. Esta narrativa generalmente tiene como resultado

¿Qué se necesita?

que existan obstáculos al ejercer sus derechos humanos.

En los laboratorios

En el transporte

• Equipos y sistemas médicos

• Contar con asientos más

idóneos que den atención a

amplios.

las personas de todo tipo de

• Que existan extensores de

corporalidades.

cinturones de seguridad.

• Camillas amplias y con

• Que los pasillos y baños

capacidad de soportar

sean más accesibles.

pesos no normativos.

• Que las líneas de autobuses

• Aparatos de resonancia

y aerolíneas no cobren

magnética sin límite en el

asientos dobles a las

peso.

personas de talla grande.

• Básculas con rango de

medición no limitado.

En las salas de

En las tiendas de ropa

espectáculos

• No deben existir imágenes

• Las butacas deben ser

de cuerpos hegemónicos

Diversidad corporal y no

Por un trato digno

apropiadas para personas

que reflejen que son los

de talla grande.

únicos capaces de lucir bien

• Los pasillos, entradas

las prendas.

discriminación

y salidas deben estar

• Las marcas de ropa deben

Visibilizar la discriminación que viven las personas

adaptadas para que todas

considerar tallas más allá de

consideradas de talla grande es fundamental para

las personas puedan

la 10 o la 12 para personas

El respeto a la diversidad corporal de las personas

eliminar los mensajes de odio que les impiden recibir

utilizarlos.

adultas.

fomenta una cultura de inclusión, de igualdad y no

un trato digno y una atención adecuada en todos los

discriminación. La apariencia física no debe ser un

establecimientos y lugares de servicios.

motivo para negar derechos.

Fuente:

• Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, en https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2022/

Espacios incluyentes

Costos elevados

80 Frenemos la

Es importante que la

Pese a las tarifas establecidas,

infraestructura e instalaciones

aerolíneas y líneas de autobuses

de centros de salud, de educación

elevan el costo del pasaje al cobrar

81

y de entretenimiento, así como

boletos dobles a las personas

los diversos transportes públicos

gordas, además se carecen de

(terrestres, aéreos o marítimos)

protocolos que den prioridad a la

vista del CONSUMIDOR Re GORDOFOBIA

sean incluyentes para todos los

comodidad y bienestar de todas

tipos de corporalidades.

las personas.

vista del CONSUMIDOR Re

2023

Las personas de tal a grande no

En colaboración con el:

2023

e

deben ser discriminadas.

e

tiembr

tiembr

Sep

3 de cada 10 personas mayores de 18 años declararon Sep haber sido discriminadas por su peso o estatura.

La gordofobia es la discriminación que enfrentan las

personas consideradas de talla grande por el simple hecho

de serlo. Esta narrativa generalmente tiene como resultado

¿Qué se necesita?

que existan obstáculos al ejercer sus derechos humanos.

En los laboratorios

En el transporte

• Equipos y sistemas médicos

• Contar con asientos más

idóneos que den atención a

amplios.

las personas de todo tipo de

• Que existan extensores de

corporalidades.

cinturones de seguridad.

• Camillas amplias y con

• Que los pasillos y baños

capacidad de soportar

sean más accesibles.

pesos no normativos.

• Que las líneas de autobuses

• Aparatos de resonancia

y aerolíneas no cobren

magnética sin límite en el

asientos dobles a las

peso.

personas de talla grande.

• Básculas con rango de

medición no limitado.

En las salas de

En las tiendas de ropa

espectáculos

• No deben existir imágenes

• Las butacas deben ser

de cuerpos hegemónicos

Diversidad corporal y no

Por un trato digno

apropiadas para personas

que reflejen que son los

de talla grande.

únicos capaces de lucir bien

• Los pasillos, entradas

las prendas.

discriminación

y salidas deben estar

• Las marcas de ropa deben

Visibilizar la discriminación que viven las personas

adaptadas para que todas

considerar tallas más allá de

consideradas de talla grande es fundamental para

las personas puedan

la 10 o la 12 para personas

El respeto a la diversidad corporal de las personas

eliminar los mensajes de odio que les impiden recibir

utilizarlos.

adultas.

fomenta una cultura de inclusión, de igualdad y no

un trato digno y una atención adecuada en todos los

discriminación. La apariencia física no debe ser un

establecimientos y lugares de servicios.

motivo para negar derechos.

Fuente:

• Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, en https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2022/

HISTORIA DEL NOMBRE Y DE

82 LA FUNDACIÓN DE MÉXICO

vista del CONSUMIDOR Re Obra para comprender las raíces

e 2023

más profundas de la mexicanidad.

tiembrSep

En colaboración con el:

Tiempo de lectura: 2 minutos.

Por Antonio Hernández Estrella

El nombre de México está ligado con el mito de su fundación.

Desde esta idea Gutierre Tibón investigó el pensamiento

mesoamericano en su más amplia extensión y simbología,

con lo que hizo nuevas y sorprendentes interpretaciones al

respecto.

Jacques Soustelle afirma, en el prólogo de este libro, que

“El nombre de México Tenochtitlán y el glifo complejo que lo transcribe: la roca, el nopal, el águila que devora la serpiente, son desde hace mucho tiempo tema de interrogación y

reflexión”. Por ello, el autor recurre a la etimología y a la lingüística, a la cosmología y a la geografía para entender el significado del vocablo y del glifo para definir nuestro Características

territorio y valorar la hermosa estampa del escudo.

894 páginas, tamaño 16 x 23 cm

Gutierre Tibón (Italia 1905-México 1999), erudito, historiador Colección Tierra Adentro

y escritor italomexicano. El Fondo de Cultura Económica editó Fondo de Cultura Económica

obras clásicas de él como, El ombligo como centro cósmico, Tercera edición (corregida y aumentada), 2022

Diccionario etimológico comparado de nombres propios

ISBN 978-968-16-3892-4

de personas, Diccionario etimológico comparado de los

apellidos españoles, hispanoamericanos y filipinos; México en Precio de venta ejemplar: $420

Europa y en África.

Precio de venta libro electrónico: $168

HISTORIA DEL NOMBRE Y DE

82 LA FUNDACIÓN DE MÉXICO

vista del CONSUMIDOR Re Obra para comprender las raíces

e 2023

más profundas de la mexicanidad.

tiembrSep

En colaboración con el:

Tiempo de lectura: 2 minutos.

Por Antonio Hernández Estrella

El nombre de México está ligado con el mito de su fundación.

Desde esta idea Gutierre Tibón investigó el pensamiento

mesoamericano en su más amplia extensión y simbología,

con lo que hizo nuevas y sorprendentes interpretaciones al

respecto.

Jacques Soustelle afirma, en el prólogo de este libro, que

“El nombre de México Tenochtitlán y el glifo complejo que lo transcribe: la roca, el nopal, el águila que devora la serpiente, son desde hace mucho tiempo tema de interrogación y

reflexión”. Por ello, el autor recurre a la etimología y a la lingüística, a la cosmología y a la geografía para entender el significado del vocablo y del glifo para definir nuestro Características

territorio y valorar la hermosa estampa del escudo.

894 páginas, tamaño 16 x 23 cm

Gutierre Tibón (Italia 1905-México 1999), erudito, historiador Colección Tierra Adentro

y escritor italomexicano. El Fondo de Cultura Económica editó Fondo de Cultura Económica

obras clásicas de él como, El ombligo como centro cósmico, Tercera edición (corregida y aumentada), 2022

Diccionario etimológico comparado de nombres propios

ISBN 978-968-16-3892-4

de personas, Diccionario etimológico comparado de los

apellidos españoles, hispanoamericanos y filipinos; México en Precio de venta ejemplar: $420

Europa y en África.

Precio de venta libro electrónico: $168